内容

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Secure Endpoint WindowsコネクタのWindows on ARMプロセッサアーキテクチャのサポートについて説明します。

サポートされるOS

このコネクタは、Windows 11以降でARMアーキテクチャをサポートしています。ARMは、Windowsコネクタバージョン8.4.1.x以降でサポートされる予定です。7.xコネクタバージョンでは使用できません。 Cisco Secure Clientを使用したWindows ARMデバイスへのセキュアエンドポイントWindowsコネクタの導入は、現在サポートされていません。

サポートされるコネクタリリース

ARMは、Windows Connectorリリース8.4.1.30307でサポートされるようになりました。ここにあるリリースノートを参照してください。

サポートされる機能とエンジン

次のコネクタ機能は、ARMベースのWindowsエンドポイントでサポートされています。

- 動作の保護

- スクリプト保護

- 精子

- エソス

- ネットワークフローモニタ

- テトラ

- ファイルとプロセスのスキャン

- 軌道

サポートされていない機能とエンジン

次のコネクタ機能は、現在ARMベースのWindowsエンドポイントではサポートされていません。

- エンドポイントの分離

- ホストファイアウォール

- TETRAルートキットスキャナ

- デバイス制御

- 悪意のあるアクティビティの保護

- 不正利用の防止

- エンドポイントIOCスキャナ