内容

説明

顧客への影響

推奨処置

[参考リンク（Useful Links）]

説明

2024年10月31日以降、Cisco Secure Endpointはポリシー署名メカニズムをSHA-1からSHA-256に移行します。これにより、セキュアエンドポイントコネクタがポリシー設定の信頼性を確認するために使用するアルゴリズムが変更されます。

顧客への影響

2024年10月31日以降、次のバージョンのセキュアエンドポイントコネクタでは、ポリシーをアップグレードしてポータル管理を実行する機能が失われます。

- 7.0.5より前のWindowsコネクタバージョン(2019年10月より前にリリース)

- 1.11.0より古いMac/Linuxコネクタバージョン(2019年7月より前にリリース)

推奨処置

引き続きSecure Endpoint PolicyのアップグレードとPortal Managementの既存のコネクタを、2024年10月31日前に該当するバージョンよりも新しいバージョンにアップグレードする必要があります。使用可能な最新のSecure Endpointsバージョンにアップグレードすることをお勧めします。

[参考リンク（Useful Links）]

Cisco Secure Endpointリリースノート

セキュアエンドポイントソフトウェアサポートポリシー

セキュアエンドポイントWindowsコネクタOSの互換性

セキュアエンドポイントのMacコネクタのOS互換性

セキュアエンドポイントLinuxコネクタOSの互換性