内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

現在のシステムロケールの確認

システムロケールの設定

GUI言語の確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Secure Endpoint GUIの言語を変更する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Secure Endpoint

- Windows OS

使用するコンポーネント

- セキュアエンドポイント8.0.1

- Windows 10 21H2

- Windows 11 21H2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

Secure Client(Secure Endpoint 8)の導入により、次のいずれかの言語でGUIを表示できるようになりました（リストは変更されることがあります。サポートされている言語のリリースノートを確認してください）。

・ チェコ語

・ オランダ

・ フランス語

・ ドイツ語

・ ハンガリー語

・ イタリア語

・ 日本語

・ 韓国語

・ ポーランド語

・ ポルトガル語

・ ロシア語

・ 簡体字中国語

・ スペイン語

・ 繁体字中国語

現在のシステムロケールの確認

Windowsのシステムロケールを確認します。Run applicationを開き、msinfo32を実行してSystem Information:

System InformationウィンドウのSystem Summary > Localeの下にSystem Localeが表示されます。

セキュアエンドポイントUIは英語で表示されます。

システムロケールの設定

セキュアエンドポイントの言語を変更するには、システムロケールを変更する必要があります。同じ手順がWindows 10とWindows 11にも適用されます。

これは、Control Panel > Region > Administrative > Change system localeで実行できます。

注意：システムロケールの変更には再起動が必要です。

GUI言語の確認

次の例は、システムロケールをドイツ語に変更した後の動作を示しています。

リブート後、システム情報のロケールを確認します。

また、セキュアエンドポイントのGUIも確認します。

ご覧のように、GUIはドイツ語で表示されています。

トラブルシュート

Secure Endpoint UI言語はシステムロケールに基づいて設定されることを理解しておくことが重要です。新しいWindows設定の[言語]または[地域]の設定は、Secure Endpoint UIの言語を変更しません。

Windows 11：

Windows 10：