内容

はじめに

前提条件

必要なダウンタイム

ファームウェアアップグレード手順

プロキシまたは接続モード

エアギャップモード

その他の検証

レガシー手順(CVE-2024-20356の修復用)

ファームウェアアップグレード手順

プロキシまたは接続モード

エアギャップモード

確認手順

はじめに

この記事では、Cisco Secure Endpoint Private Cloud UCSアプライアンスのファームウェアをアップグレードするプロセスについて説明します。CVE-2024-20356の修復に関する以前のドキュメントは、レガシー手順のセクションに移動しました。

前提条件

- セキュアエンドポイントプライベートクラウドUCSアプライアンス（プライベートクラウドバージョン4.2.5以降）

- 従来の手順は、バージョン3.9.x ～ 4.2.4のプライベートクラウドアプライアンスに適用できます。

- プライベートクラウドUCSアプライアンスCIMC Web UIへのアクセス

必要なダウンタイム

OpadminによるRPMアップグレードには、約10分かかります。ファームウェアのアップグレード自体は、完了までに約40分かかります。この間、Cisco Secure Endpoint機能は使用できなくなります。

ファームウェアのアップグレードが完了すると、UCSアプライアンスがリブートされます。この処理にはさらに10分かかります。

ダウンタイムは合計で約60分です。

ファームウェアアップグレード手順

プロキシまたは接続モード

1. 図に示すように、Operations > Updatesの順に移動します。

2. アプライアンスは、毎日新しいファームウェアのアップデートを確認する必要があります。まだチェックマークが付いておらず、使用可能のマークが付いていない場合は、Check/Download Updatesボタンをクリックします。

3. 図に示すように、Update Firmwareボタンをクリックします。

4. 図に示すように、ファームウェアのアップデートが開始されます。

5. 更新が完了するのを待ちます。完了したら、アプライアンスを再起動してファームウェアのアップデートを完了する必要があります。次の手順を参照してください。

6. Webブラウザで、アプライアンスのCIMC Web UIにログインし、KVMコンソールを開きます。

7. （SSHまたはCIMC KVMコンソールから）amp-ctl rebootを使用してアプライアンスを再起動します。

8. CIMC KVMコンソールで、アプライアンスが再起動するまで待ちます。ブートローダメニューで、下矢印を使用してCisco AMP Private Cloudを選択します。

9. ブートローダーは、通常のアプライアンスをブートする前に数秒間待ちます。下矢印を使用してUCS Appliance Firmware Updateを選択し、Enterキーを押します。

10. アプライアンスがファームウェア・アップデータを起動し、ファームウェアを更新してアプライアンスを再起動します。

11. CIMCは、このプロセス中にユーザをログアウトさせることができます。

エアギャップモード

1. 新しいバージョンのamp-syncをダウンロードします。4.2.5では、コンテンツとソフトウェアのアップデートとともにファームウェアのアップデートを取得する、新しいバージョンのamp-syncが利用可能です。

2. amp-syncを使用して新しい更新ISOを作成します。

3. 通常のアプライアンスのアップデートと同様に、アップデートISOをマウントします。

4. Operations > Updatesの順に移動します。

5. Check Update ISOボタンをクリックします。

6. アップデートが利用可能になったら、Update Firmwareボタンをクリックします。

7. 更新が完了するまで待ちます。完了したら、アプライアンスを再起動してファームウェアのアップデートを完了する必要があります。次の手順を参照してください。

8. Webブラウザで、アプライアンスのCIMC Web UIにログインし、KVMコンソールを開きます。

9. （SSHまたはCIMC KVMコンソールから）amp-ctl rebootを使用してアプライアンスを再起動します。

10. CIMC KVMコンソールで、アプライアンスがリブートするまで待機します。ブートローダーメニューで、下矢印を使用してCisco AMP Private Cloudを選択します。

11. ブートローダは、通常のアプライアンスをブートする前に数秒間待機します。下矢印を使用してUCS Appliance Firmware Updateを選択し、Enterキーを押します。

12. アプライアンスがファームウェア・アップデータで起動し、ファームウェアをアップデートしてアプライアンスを再起動します。

13. このプロセス中にCIMCからログアウトされる場合があります。

その他の検証

1. Operations > Updatesの順に移動します。

2. アクティブなファームウェアとBIOSバージョンがアップデートされていることを確認します。

3. または、CIMC Web UIで、図に示すように、メニューAdmin -> Firmware Managementに移動します。

レガシー手順(CVE-2024-20356の修復用)

これらの手順は、バージョン3.9.xから4.2.4までのプライベートクラウドアプライアンスで使用できます。

ファームウェアアップグレード手順

プロキシまたは接続モード

1. アプライアンスのコマンドラインで（SSHまたはCIMC KVMを使用して）yum install -y ucs-firmwareコマンドを実行します。

2. Webブラウザで、アプライアンスのCIMC Web UIにログインし、KVMコンソールを開きます。

3. （SSHまたはCIMC KVMコンソールから）amp-ctl rebootを使用してアプライアンスを再起動します。

4. CIMC KVMコンソールで、アプライアンスがリブートするまで待機します。ブートローダーメニューで、新しい「UCSアプライアンスファームウェアアップデート」メニュー項目が利用可能になります（下のスクリーンショットを参照）。

5. ブートローダは、通常のアプライアンスをブートする前に数秒間待機します。下矢印を使用して「UCS Appliance Firmware Update」を選択し、Enterキーを押します。

6. アプライアンスがファームウェア・アップデータで起動し、ファームウェアをアップデートしてアプライアンスを再起動します。

7. このプロセス中にCIMCからログアウトされる場合があります。

エアギャップモード

1. amp-syncを使用して新しい更新ISOを作成します。

2. 通常のアプライアンスのアップデートと同様に、アップデートISOをマウントします。

3. アプライアンスのコマンドラインで（SSHまたはCIMC KVMを使用して）yum install -y ucs-firmwareコマンドを実行します。

4. Webブラウザで、アプライアンスのCIMC Web UIにログインし、KVMコンソールを開きます。

5. （SSHまたはCIMC KVMコンソールから）amp-ctl rebootを使用してアプライアンスを再起動します。

6. CIMC KVMコンソールで、アプライアンスがリブートするまで待機します。ブートローダーメニューで、新しい「UCSアプライアンスファームウェアアップデート」メニュー項目が利用可能になります（上のスクリーンショットを参照）。

7. ブートローダは、通常のアプライアンスをブートする前に数秒間待機します。下矢印を使用して「UCS Appliance Firmware Update」を選択し、Enterキーを押します。

8. アプライアンスがファームウェア・アップデータで起動し、ファームウェアをアップデートしてアプライアンスを再起動します。

9. このプロセス中にCIMCからログアウトされる場合があります。

確認手順

1. CIMC Web UIで、メニューAdmin -> Firmware Managementに移動します（下のスクリーンショットの例を参照）。

2. BMCのバージョンは4.3(2.240009)である必要があります。