内容

はじめに

概要

免責事項

Eメールアプライアンスの移行パス

C19Xから移行するためのハードウェア要件

C39Xから移行するためのハードウェア要件

C69Xから移行するためのハードウェア要件

管理アプライアンスの移行パス

M19Xから移行するためのハードウェア要件

M39Xから移行するためのハードウェア要件

M69Xから移行するためのハードウェア要件

導入設計ガイド

最大1,000ユーザ

最大1万ユーザ

最大50,000ユーザ

最大10万人のユーザ

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、古いハードウェア(HW)モデルから新しい仮想環境に移行する方法について説明します。

概要

シスコは、Cisco UCS Cシリーズでサポートされていた専用のx95 Eメールアプライアンスの販売を終了することにしました。

Eメールアプライアンスをご使用のお客様は、2028年9月30日に予定されているハードウェアサポートの最終日まで、Eメールアプライアンスを引き続きメンテナンスできます。

オンプレミスでの導入を検討している新規のお客様や、すでにハードウェアサポートが終了しているEメールアプライアンスを使用しているお客様は、このドキュメントを使用して導入/移行を準備できます。

このドキュメントの目的は、現在のX9X Eメールアプライアンスに適合する、必要なCisco Unified Computing System(UCS)M7ハードウェアに関するガイダンスを提供することです。1:1の比較のほか、1,000、10,000、50,000、および100,000のメールボックスに関するいくつかの拡張シナリオを提供します。

1:1の交換に推奨されるハードウェアは、このドキュメントの執筆時点で使用可能なハードウェアです。CPU、ディスク、メモリなどの新しいハードウェアが使用可能になり、構成が廃止されたり、コストが最適化されなかったりします。

ここに記載されている情報をできるだけ正確にするために、シスコはこのドキュメントをできるだけ頻繁に更新します。

免責事項

このドキュメントでは、新しい仮想環境へのEメールアプライアンスの移行に関するガイダンスを提供します。提案するハードウェアと製品は、執筆時点で最も推奨されるものです。このドキュメントで提案する製品は、将来変更される可能性があります。

お客様とパートナーは、ソリューション要件を満たすために必要なすべてのコンポーネントがハードウェア構成に含まれていることを確認する責任があります。サイジングツールのリンクに関する参考資料を参照してください。

Cisco UCSエキスパートに構成の検証を依頼してください。

Eメールアプライアンスの移行パス

C19Xから移行するためのハードウェア要件

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8サーバ用の電源ブランクパネル

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

240 GB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

1

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

C39Xから移行するためのハードウェア要件

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8サーバ用の電源ブランクパネル

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

32 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

960GB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

1

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

C69Xから移行するためのハードウェア要件

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

2

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

30

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

32 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16 Gb)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

960GB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

2

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

管理アプライアンスの移行パス

M19Xから移行するためのハードウェア要件

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8サーバ用の電源ブランクパネル

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCSD480G6I1XEV-D

480 GB 2.5インチEnter Value 6G SATA Intel SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

1

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

M39Xから移行するためのハードウェア要件

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8サーバ用の電源ブランクパネル

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

32 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19T6S1XEV-D

1.9 TB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Samsung SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

1

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

M69Xから移行するためのハードウェア要件

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

8

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8サーバ用の電源ブランクパネル

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

32 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

2

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

1

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

CNDL – 選択解除 – D

条件付き選択解除

1

導入設計ガイド

これらの設定は、言及されるユーザ数のガイドラインとして使用できます。より正確なサーバ要件については、このサイトに移動してください。

これらの設定は、前述のサイトのデフォルト値を使用して行われました。

最大1,000ユーザ

UCS-C M7サーバX 1（C100v X 1で動作）

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8サーバ用の電源ブランクパネル

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

240 GB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

1

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

最大1万ユーザ

1x UCS-C M7サーバ（3x C300v搭載）

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

1

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

1

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

2

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

8

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

30

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

1

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

1

UCS-CPU-I4410T

インテルI4410T 2.7 GHz/150 W 10C/26.25 MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

32 GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16 Gb)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

2

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

2

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

1

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

[不明（Unknown）]

1

CNDL – 選択解除 – D

条件付き選択解除

1

最大50,000ユーザ

2台のUCS-C M7サーバと12台のC600vを実行

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

2

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

2

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

2

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

2

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

2

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

4

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

16

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

60

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

2

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

2

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

2

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

2

UCS-CPU-I8462Y+

インテルI8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s

4

UCS-MRX64G2RE1

64 GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16 Gb)

4

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

2

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

4

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

4

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

4

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

2

UCS-SID-WKL-UNK-D

[不明（Unknown）]

2

CNDL – 選択解除 – D

条件付き選択解除

1

最大10万人のユーザ

4 X UCS-C M7サーバ（24 X C600vを実行）

PID

説明

数量

UCS-M7-MLB

UCS M7ラックMLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、wSFF HDD/SSDバックプレーンなし）

4

CON-L1NCO-UCSCUC27

CXレベル1 8X7XNCDOS UCS C220 M7ラック（CPU、メモリ、drv、1U、w）

4

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、サーバ用

4

UCSC-RAIL-NONE-D

レールキットオプションなし

4

CIMC最新D

Cシリーズサーバ用IMC SW（推奨）最新リリース。

4

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7ヒートシンクおよびC240 GPUヒートシンク

8

UCSC-BBLKD-M7

UCS CシリーズM7 SFFドライブブランクパネル

32

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMMブランク

120

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATAインターポーザボード

4

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HHライザー3ブランク

4

CBL-SATA-C220-D

SATAケーブルC220M7(1U)

4

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7ライザー2 HHフィラーブランク

4

UCS-CPU-I8462Y+

インテルI8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s

8

UCS-MRX64G2RE1

64 GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16 Gb)

8

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS CシリーズM7 1Uライザー1A PCIe Gen4 x16 HH

4

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5インチエントリーバリュー6G SATA Micron G2 SSD

8

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Cシリーズサーバ用1200Wチタン電源

8

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A CEE 7/7プラグ（EU仕様）

8

UCS-SID-INFR-UNK-D

[不明（Unknown）]

4

UCS-SID-WKL-UNK-D

[不明（Unknown）]

4

CNDL – 選択解除 – D

条件付き選択解除

1

関連情報

このガイドを活用して、Secure Email Gateway(ESA)/Security Management Appliance(SMA)の設定をアプライアンスから仮想モデルに移行する際のサポートを行います。

- Cisco Secure Email Gateway規模評価ツール

- Cisco Secure Email仮想ゲートウェイおよびSecure Email and Web Manager仮想アプライアンスインストールガイド

- ESA/SMA仮想導入のFAQ

- 交換用ESAでESA設定をロードまたは移行する方法

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード