内容

概要

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Secure Email Gatewayを15リリースにアップグレードした後に発生するエラー「Invalid URL 'https:///v1/clouds': No host supplied」の解決方法について説明します。

問題

無効なURL 'https:///v1/clouds':Secure Email Gatewayを15リリースにアップグレードすると、「No host supplied」エラーが表示されます。

解決方法

エラーは次の状況で表示されます。

1. 14リリースの古いコンフィギュレーションファイルがSecure Email Gateway 15リリースにロードされている場合

2.ファイルレピュテーションサーバに到達できない場合

2番目の条件を緩和するには、ファイルレピュテーションが設定されている領域に応じて、ファイアウォールで次のポートを許可する必要があります。設定にプロキシの使用が含まれている場合、図に示すように、ファイルレピュテーションサーバはプロキシから到達可能である必要があります。

関連情報

- AsyncOS 15.0 for Cisco Secure Email Gatewayユーザガイド – GD（一般導入）

- CSCwh30285 – バージョン15へのアップグレード後、特定のネットワーク条件でAMPの実行が失敗する場合がある