内容

概要

前提条件

コンポーネント

概要

設定

検証

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Secure Email Gateway(SEG)用のGraymail Unsubscribeバナーカスタマイズのセットアップ、機能、およびサンプルイメージについて説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Chris Arellano

前提条件

AsyncOS 15.0.0以降（クラウドEメールセキュリティおよびオンプレミスCisco SEG）

コンポーネント

この機能は、次の機能が有効かどうかによって異なります。

- スパム対策

- グレイメール

- 安全な購読解除

概要

Graymailバナーカスタマイズ機能には、メッセージ内のGraymail購読解除リンクに対してパーソナライズされたビジュアルプレゼンテーションを作成するためのツールが用意されています。この機能は、カラーパレット、フォントタイプとサイズ、HTMLカスタマイズ、UTF-8文字、およびバナー位置オプションを提供します。

設定

この設定は、IMSおよびGraymailのグローバル設定ページに組み込まれています。

ステップ 1：図に示すように、Security Services > IMS and Graymailの順に移動します。

ステップ 2： 次の図に示すように、グレイメールの検出と安全な登録解除を有効にします。

ステップ 3：Enable Safe Unsubscribe機能選択ボックスにチェックマークを入れると、図に示すように、Banner Settingsが表示されます。

図に示すように、バナー設定には次のオプションが含まれています

- バナーの位置：ページの上部または下部

- バナーの色

- テキストの色

- サイズオプション[X – 小]から[X – 大]

- 1024文字の本文テキストの制限

- UTF-8互換

- 言語：英語（米国）、イタリア語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、日本語、韓国語、中国語（台湾）。

- HTMLのカスタマイズ

- 作成時の結果を表示するプレビューバナーリンク

ステップ 4：設定ページの例を表示するには、図に示すように、Preview Bannerを選択します。

検証

1.図に示すように、電子メールの本文内にヘッダーを配置する例：

2.図に示すように、電子メール本文内のフッターの配置例：

3.メールログに追加フッターフィルタフッタースタンプログエントリが表示されます。

Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL bulk_mail

Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL positive

Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 rewritten to MID 132 by edit-body-text filter 'Safe Unsubscribe'

Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: Message finished MID 131 done

Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 132 rewritten to MID 133 by add-footer filter 'Footer Stamping'

Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info:finished MID 132 done

関連情報

- Eメールセキュリティセットアップガイド

- サポートガイドへのCisco Secure Email Gatewayの起動ページ