内容

概要

手順

概要

このドキュメントでは、インフラストラクチャに関連するメンテナンスまたは問題のためにEメールセキュリティアプライアンス(ESA)を正しくシャットダウンする方法について説明します。

手順

注：不適切なシャットダウンによってメールキューまたはファイルシステム構造が矛盾する可能性があるため、ESAをシャットダウンする場合は、さらに注意する必要があります。 システムをオフラインにする前に、メールを排出する必要があります。

シャットダウン(すべてのコマンドはコマンドラインインターフェイス(CLI)から実行)

1. リスナーを一時停止します。  CLIコマンド「suspendlistener」。

2. 引き続き配信キューに存在するすべてのメッセージを強制的にフラッシュします。 CLIコマンド「delivernow 」

3. 数分後にキューを確認します。残りのメッセージ「must」は、配信不能を送信者に通知するためにバウンスされます。 CLIコマンド「bouncerecipients 」

4. アプライアンスのシャットダウンに進むことができます。 CLIコマンド「'shutdown'。

5. アプライアンスがシャットダウンしたら、電源コードを抜き、メンテナンスやその他の操作を続行できます。

システムの電源投入

1. アプライアンスの電源を投入するには、アプライアンスの前面にある電源ボタンをオンにします。

2. シャットダウンの理由に応じて、アプライアンスに適用可能な変更を行います。

3. シャットダウン手順から、ステップ1で中断されたリスナーを再開します。  CLIコマンド'resumelistener'。

4. mail_logsをチェックして、システムがメールを正しく処理していることを確認します。  CLIコマンド「tail」 -> 「number from your mail logs」。