内容

はじめに

このドキュメントでは、Secure Cloud Analytics ONAセンサーのIPアドレスを変更する方法について説明します。

質問：Secure Cloud Analytics ONAセンサーのIPアドレスを変更するにはどうすればよいですか。

回答：

- ONAセンサーCLIにログインします。

- /etc/netplan/[file_name].ymlにあるファイルのバックアップを作成します。

- sudo cp /etc/netplan/[file_name].yml /opt/obsrvbl-ona/[file_name].yml.bak

- nanoまたはviを使用して、netplan yml構成ファイルを編集します

- 「sudo nano [file_name].yml」

- IPアドレスとゲートウェイを更新し、ymlファイルを保存します。

- 新しく更新されたNetPlan設定を再適用します。

- sudo netplanの適用

このスクリーンショットは、ラボシステムからの/etc/netplan/01-netcfg.yamlコンフィギュレーションファイルの例を示しています