内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、FDMによって管理されるFTDに接続されたCisco Secure ClientのWindowsブラウザプロキシを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Cisco Secure Firewall Device Manager(FDM)

- Cisco Firepower Threat Defense（FTD）

- Cisco Secure Client(CSC)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Secure Firewall Device Managerバージョン7.3

- Cisco Firepower Threat Defense仮想アプライアンスバージョン7.3

- Cisco Secure Clientバージョン5.0.02075

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

「プロキシ」という用語は、ユーザと到達したいリソースの間にあるサービスを指します。Webブラウザプロキシは、特にWebトラフィックを送信するサーバです。そのため、Webサイトに移動すると、Secure Clientはプロキシサーバに対して、サイトを直接要求する代わりに要求を出します。

プロキシを使用すると、コンテンツフィルタリング、トラフィック処理、トラフィックトンネリングなどのさまざまな目的を達成できます。

設定

コンフィギュレーション

このドキュメントでは、すでに動作中のリモートアクセスVPN(RVPN)設定があることを前提としています。

FDMで、Remote Access VPN > Group Policiesの順に移動し、ブラウザプロキシを設定するグループポリシーのEditボタンをクリックして、Windows Browser Proxy セクションに移動します。

Browser Proxy During VPN Sessionドロップダウンから、Use custom settingsを選択します。

Proxy Server IP or Hostname ボックスにプロキシサーバ情報を入力し、Portボックスにサーバに到達するためのポートを入力します。

プロキシ経由で到達させたくないアドレスまたはホスト名がある場合は、Add Proxy Exemptionボタンをクリックして、ここで追加します。

注：ブラウザのプロキシ除外リストでポートを指定することはオプションです。

OKをクリックして、設定を展開します。

確認

設定が正常に適用されたかどうかを確認するには、FTDのCLIを使用します。

firepower# show running-config group-policy

group-policy ProxySettings internal

group-policy ProxySettings attributes

dns-server value 10.28.28.1

dhcp-network-scope none

vpn-simultaneous-logins 3

vpn-idle-timeout 30

vpn-idle-timeout alert-interval 1

vpn-session-timeout none

vpn-session-timeout alert-interval 1

vpn-filter none

vpn-tunnel-protocol ssl-client

split-tunnel-policy tunnelall

ipv6-split-tunnel-policy tunnelall

split-dns none

split-tunnel-all-dns disable

client-bypass-protocol disable

msie-proxy server value 192.168.19.96:80

msie-proxy method use-server

msie-proxy except-list value example-host.com:443

msie-proxy local-bypass enable

vlan none

address-pools value AC_Pool

ipv6-address-pools none

webvpn

anyconnect ssl dtls none

anyconnect mtu 1406

anyconnect ssl keepalive none

anyconnect ssl rekey time none

anyconnect ssl rekey method none

anyconnect dpd-interval client none

anyconnect dpd-interval gateway none

anyconnect ssl compression none

anyconnect dtls compression none

anyconnect modules none

anyconnect profiles none

anyconnect ssl df-bit-ignore disable

always-on-vpn profile-setting

トラブルシュート

DARTバンドルを収集して、VPNプロファイルが適用されていることを確認できます。

******************************************

Date : 07/20/2023

Time : 21:50:08

Type : Information

Source : csc_vpnagent

Description : Current Profile: none

Received VPN Session Configuration Settings:

Keep Installed: enabled

Rekey Method: disabled

Proxy Setting: bypass-local, server

Proxy Server: 192.168.19.96:80

Proxy PAC URL: none

Proxy Exceptions: example-host.com:443

Proxy Lockdown: enabled

IPv4 Split Exclude: disabled

IPv6 Split Exclude: disabled

IPv4 Dynamic Split Exclude: 3 excluded domain(s)

IPv6 Dynamic Split Exclude: disabled

IPv4 Split Include: disabled

IPv6 Split Include: disabled

IPv4 Dynamic Split Include: disabled

IPv6 Dynamic Split Include: disabled

IPv4 Split DNS: disabled

IPv6 Split DNS: disabled

Tunnel all DNS: disabled

IPv4 Local LAN Wildcard: disabled

IPv6 Local LAN Wildcard: disabled

Firewall Rules: none

Client Address: 172.16.28.1

Client Mask: 255.255.255.0

Client IPv6 Address: FE80:0:0:0:ADSD:3F37:374D:3141 (auto-generated)

Client IPv6 Mask: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFC

TLS MTU: 1399

TLS Compression: disabled

TLS Keep Alive: disabled

TLS Rekey Interval: none

TLS DPD: 0 seconds

DTLS: disabled

DTLS MTU: none

DTLS Compression: disabled

DTLS Keep Alive: disabled

DTLS Rekey Interval: none

DTLS DPD: 30 seconds

Session Timeout: none

Session Timeout Alert Interval: 60 seconds

Session Timeout Remaining: none

Disconnect Timeout: 1800 seconds

Idle Timeout: 1800 seconds

Server: ASA (9.19(1))

MUS Host: unknown

DAP User Message: n

Quarantine State: disabled

Always On VPN: not disabled

Lease Duration: 1209600 seconds

Default Domain: unknown

Home page: unknown

Smart Card Removal Disconnect: enabled

License Response: unknown

SG TCP Keep Alive: enabled

Peer's Local IPv4 Address: N/A

Peer's Local IPv6 Address: N/A

Peer's Remote IPv4 Address: N/A

Peer's Remote IPv6 Address: N/A

Peer's host name: firepower

Client Protocol Bypass: false

Tunnel Optimization: enabled

******************************************