内容

お問い合わせ内容

IPv6を介したCisco Secure AccessへのRA-VPN接続が確立できず、Cisco Secure Client UIに一般的な接続失敗メッセージが表示されます。この問題は、既存のRA-VPNプロファイルを使用したIPv6ベースのリモートアクセス接続のテストに影響を与えます。調査によると、SSE RA-VPNプロファイルではIPv6接続のプロトコルフィールドが正しく設定されていません。

環境

- セキュアアクセス – セキュアクライアントリモートアクセス

- Cisco Secure ClientがIPv6リモートアクセス接続を試みています

解決策

IPv6 RA-VPN接続障害を解決するには、RA-VPNプロファイルでIP Protocol Supported設定が正しく設定されている必要があります。IPv6サポートを有効にするには、次の手順に従います。

ステップ1：クライアント設定へのアクセス

Cisco Secure Access管理インターフェイスで、Client Settingsセクションに移動します。

ステップ2：管理者設定の構成

Client Settingsで、Administrator Settingsセクションを見つけてアクセスします。

ステップ3：サポートされるIPプロトコルの設定

IP Protocol Supportedドロップダウンを設定してIPv6をサポートする。この設定は、クライアント接続に対してRA-VPNプロファイルがサポートするIPプロトコルを制御します。

ステップ4：設定の保存

更新されたRA-VPNプロファイル設定を保存して、IPv6プロトコル設定が適用されていることを確認します。

ステップ5：接続のテスト

Cisco Secure Clientを使用してIPv6 RA-VPN接続を再テストし、接続が正常に確立されたことを確認します。

原因

IPv6 RA-VPN接続障害の根本原因は、RA-VPNプロファイルのIP Protocol Supported設定がIPv6接続をサポートするように設定されていないことです。SSE RA-VPNプロファイルでは、IPv6接続を有効にするためにプロトコルフィールドを明示的に設定する必要があります。この設定が正しく設定されていないと、Cisco Secure ClientはCisco Secure AccessプラットフォームへのIPv6ベースのVPN接続を確立できません。

関連コンテンツ

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード