内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

1.削除する必要があるユーザを特定する

2.目的のユーザを削除します

3.プロビジョニングの停止と開始

確認

Azureポータルのログから確認します

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Microsoft AzureによってプロビジョニングされたSecure Accessダッシュボードからユーザを削除する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- セキュアなアクセス

- Microsoft Azure

- Azureのエンタープライズアプリケーションを使用したユーザープロビジョニング

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- セキュアなアクセス

- Microsoft Azure

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

1.削除する必要があるユーザを特定する

ダッシュボードから削除する必要があるユーザを特定します。

- Secure Access UIに移動します。

- Connect > Users and Groups

- この例では、を削除する方法について説明します user2

2.目的のユーザを削除します

Azureポータルに移動します

- Enterprise Applications

- プロビジョニングの選択 Enterprise Application

- Users and Groupsを選択し、削除するユーザを選択します

- クリック Remove

3.プロビジョニングの停止と開始

目的のユーザを削除したら、に移動しProvisioningます。

- クリック Stop Provisioning

- 次に、 Start Provisioning

Secure AccessダッシュボVerifyードから目的のユーザが削除されました。

確認

ご覧のように、user2はSecure Accessダッシュボードから必要に応じて削除されています。

Azureポータルのログから確認します

Azure Portalに移動します。

- Enterprise Applications

- プロビジョニングの選択 Enterprise Application

- Users and Groups

- クリック View Provisioning logs

- ログにはasActionとDisableasStatusが示され、Secure Accessターゲットシステムでのプロビジョニングからのユーザの削除を確認Successします

関連情報

- セキュアアクセスユーザガイド

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード

- Azureからのユーザーとグループのプロビジョニング