内容

概要

前提条件

要件

ライセンス

使用するコンポーネント

背景説明

FMCウィザードのフロー

FTD HAフロー

クラスタFTDフロー

確認

概要

このドキュメントでは、  Upgrade Wizard シスコの Secure Firewall Threat Defense (FTD) さまざまなオプションを使用できます

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 『シスコ Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- 『シスコ Secure Firewall Management Center (FMC)

ライセンス

特定のライセンス要件はありません。基本ライセンスで十分です

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 『シスコ Secure Firewall Threat Defense (FTD),シスコ Secure Firewall Management Center (FMC) version 7.2.1

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

新しい  Upgrade Wizard FTDについては、FTDソフトウェアリリース7.0で導入されました。

このウィザードには、次のような利点があります。

- New Device Upgradeページ

- 複数のFTDアップグレードを並行して実行

- アップグレードするターゲットデバイスの選択に適した組織

FMCウィザードのフロー

ステップ1、2、および3はオプションです。ショートカットはステップ4から始まります。

ステップ 0：FMCにインストールするパッケージをアップロードします。

ステップ 1：移動先   Devices > Device management.

ステップ 2：アップグレードするデバイスを選択して、上部にメニューを表示します。

ステップ 3：クリック  Upgrade Firepower Software を使用して、  Device Upgrade 表示します。

ショートカット：選択  Devices / Device Upgrade [general]メニューから選択します。

ステップ 4：アップグレードするデバイスが選択されていることを確認します。

ステップ 5：内  Upgrade to オプションで、ターゲットバージョンを選択します。

手順 6：表示されたメニューで、アップグレードパッケージをコピーするためにFTDにイメージをプッシュします（このプロセスが実行されていない場合）。

(シスコでは、古い方法でアップデートをプッシュし、  Configuration > Updates）。

手順 7：クリック  Readiness 完了するには、メニュータスクでそれを確認して監視します。完了したら、次をクリックします。  Next.

ステップ 8：クリック  Start Upgrade を使用して確認し、  Upgrade をクリックして、クエリーを実行します。

ステップ 9：クリック  Finish をクリックしてウィザードを完了し、閉じます。

ステップ 10：Cisco Unified Communications Manager内の  Tasks メニュー.

FTD HAフロー

FTD HAアップグレードフローでは、変更する唯一のオプションは、どのFTDユニットがアクティブとして動作し、どのユニットがスタンバイとして動作するかを決定することです。

FTD-HAのアップグレードのプロセスは次のとおりです。

1. スタンバイユニットのアップグレード（リロードは自動的に行われます）。

2. フェールオーバー.

3. 新しいスタンバイユニットのアップグレード（リロードは自動的に行われます）。

4. 手動フェールオーバー（オプション）。

クラスタFTDフロー

クラスタのアップグレードフローでは、要件に応じてデータユニットのアップグレード順序を変更できます。

通常のフローは次のとおりです。

1. データユニットのアップグレード（リロードは自動的に行われます）。

2. 制御ユニットのクラスタを無効にします（自動的に実行）。

3. 古いコントロールユニットをアップグレードします（リロードは自動的に行われます）。

4. 古いクラスタユニットをクラスタに参加させます（自動的に実行）。

クラスタデバイスの準備状態チェックが完了したら、凡例が表示されているボタンをクリックします  Change Upgrade Order.

ポップアップメニューが表示されたら、目的の順序で先頭にドラッグアンドドロップします。

確認

- Tasksメニューのすべてのステップを監視します。

- 内  Devices Management 新しいタブが表示されます  Upgradeデバイスのアップグレードパスが表示されます。