内容

概要

背景

前提条件

使用するコンポーネント

観察

メインインターフェイスとサブインターフェイスで設定された出力RACLに対して、Netflowはメインインターフェイスでのみ有効になっている

RACLとNetflowの両方がメインインターフェイスとサブインターフェイスに設定されている場合

解決方法

要約

関連する不具合

関連記事

概要

このドキュメントでは、Nexus 7000シリーズスイッチで有効になっている機能セットに応じて、TCAMが不意に過剰に使用される仕組みについて説明します。

問題の説明

アトミックアップデートが有効な場合、RACLなどの複数の機能が異なるインターフェイスにNetFlowが適用されると、50 %の制限に達していなくてもTCAMのオーバーユースエラーが発生する可能性があります。

例：使用率が29.57であるのに対し、上限が50 %（アトミックアップデートが有効な場合）で、次のエラーがスローされるにもかかわらず、後続のサブインターフェイスに複数の機能を適用できません。

ERROR:モジュール1が返したステータス：TCAMは使い過ぎです。バンクチェーンを有効にするか、アトミックアップデートをオフにしてください。他のモジュールでバンクチェーンが有効で、これが新しいラインカード挿入である場合は、このモジュールをリロードする前にバンクチェーンを有効にしてください。

また、リロード後、すべてのインターフェイスの設定が失われ、この理由からVDC 0に割り当てられます。

背景

Nexus 7000でデフォルトで有効になっているアトミックアップデートでは、TCAM全体の50 %しか使用できません。その他の50 %は、ACLの変更に対応するように予約されており、ACLの無停止アップデートを提供します。詳細については、次のセクションのリンクを参照してください。推奨書籍.

前提条件

次の項目について理解しておくことをお勧めします。

アトミックアップデート

N7000のTCAM

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、モジュールのN7718シャーシで実行されたラボテストに基づいています。バージョン8.3(2)で稼働するN77-F312CK-26

このドキュメントで使用するすべてのデバイスはデフォルト設定から開始されており、ここに示す機能はRACL、NetFlowです。

観察

メインインターフェイスとサブインターフェイスで設定された出力RACLに対して、Netflowはメインインターフェイスでのみ有効になっている

初期設定:

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL

RACLのみを適用したTCAM使用率は次のとおりです。

N7718(config-if)# show system internal access-list resource utilization module 11 | in "Tcam 1, Bank 0" across all instances:

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

注：このドキュメントの出力RACLのTCAMスペース使用率は29.57 %と想定されています

NetFlowがメインインターフェイスにのみ適用されると、インターフェイスの使用率は倍増しますが、この状況でのNetFlowの設定には1 %のスペースしか必要としません。

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL; NetFlow

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL

ここで、メインインターフェイスにはNetFlowが設定されていますが、サブインターフェイスにはNetFlow（この動作を確認するために無効にするアトミックアップデート）がありません。

N7718(config-if)# show system internal access-list resource utilization module 11 | in "Tcam 1, Bank 0"

Tcam 1, Bank 0 2394 1702 58.45

Tcam 1, Bank 0 2394 1702 58.45

Tcam 1, Bank 0 2394 1702 58.45

注：アトミックアップデートがまだ有効な場合、アトミックアップデートの制限が50 %に過ぎず、次のエラーが発生するため、この倍増動作は不可能です。

ERROR:モジュール1が返したステータス：TCAMは使い過ぎです。バンクチェーンを有効にするか、アトミックアップデートをオフにしてください。他のモジュールでバンクチェーンが有効で、これが新しいラインカード挿入である場合は、このモジュールをリロードする前にバンクチェーンを有効にしてください。

説明：

この例では、2つの異なるポリシーセットが存在します。1つの宛先にはRACLが単独で、別の宛先にはRACL +NFが存在するため、2つのTCAMエントリが同じ機能に割り当てられ、実際の消費が29.57の動作になるはずです。

デバイスは、次に示すように、両方のインターフェイスに2つの個別のラベルを生成することによって、これを実現します。

module-11# show system internal access-list interface e11/2 out statistics

INSTANCE 0x0

---------------

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x801 >>> LABEL is 0x801

module-11# show system internal access-list interface e11/2.300 out statistics

INSTANCE 0x0

---------------

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x802 >>> NEW LABEL 0x802 IS GENERATED

RACLとNetflowの両方がメインインターフェイスとサブインターフェイスに設定されている場合

ケース1の設定はすでに存在します。

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL; NetFlow

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL

次に、他のサブインターフェイスにもNetFlowを適用します。

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL; NetFlow

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL; NetFlow

すべての宛先にRACL + Netflowが設定されているため、同じラベルが宛先ごとに共有されます（すべてのインターフェイスで参照されるTCAMエントリの単一セット）。

N7718(config-if)# show system internal access-list resource utilization module 11 | in "Tcam 1, Bank 0"

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

module-11# show system internal access-list interface ethernet11/2 out statistics |in Label_b p 5 n 4

INSTANCE 0x0

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x802 >>> LABEL is 0x802

module-11# show system internal access-list interface ethernet11/2.300 out statistics |in Label_b p 5 n 4

INSTANCE 0x0

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x802 >>> SAME LABEL IS MAINTAINED

注：この動作は、物理インターフェイス、サブインターフェイスにも拡張されます。すべての宛先に同じ設定セットが存在する場合にのみ、TCAMの使用率が2倍になることはありません。

すでにRACLを持つすべてのインターフェイスでNetflowを適用した後に限り、TCAMが元の29.57 %に低下することに注意してください

1.インターフェイス「1」にRACLを適用します。29.57%

2.後続のインターフェイスにRACLを適用します。29.57%

3.インターフェイス「1」でRACL適用後にNFを適用します。58.45%

4.後続のインターフェイスにNFを適用します。58.45%

5.最後のインターフェイスにNFを適用します。29.57%

解決方法

1.アトミックアップデートを無効にする。

<OR>

2. ACLのサイズを小さくして、制限を25 %未満に維持します。

要約

アトミックアップデート：

最初のインターフェイスにNetflowが適用されると、最初のインターフェイスには両方のACL、NFが設定され、2番目のインターフェイスにはRACLのみが設定されているため、別のTCAMインスタンスの作成が試行されます。

ただし、アトミックな更新が有効になっているため、個別のインスタンスの作成が失敗し、使用率が50を超えます。その結果、TCAMの使用済みエラーがスローされます。

アトミックアップデートなし：

1.すべてのインターフェイスにACLを適用する場合：他の機能がないため、29のままです。

2.最初のインターフェイスにNetFlowを適用します。スイッチは、これを機能の個別の設定/組み合わせ（個別の内部ラベルを保持）と想定しているため、同じバンクに個別のインスタンスを作成します。

3. ACLが設定されている他のすべてのインターフェイスにNetFlowが適用されると、機能の設定と組み合わせが同じになります（ラベルは両方のインターフェイスで同じになります）。そのため、再シャッフルが発生します

4. TCAMが両方のインターフェイスで共有され、使用率が29.57 %に低下します。

これは、機能の組み合わせが異なるインターフェイスで使用される場合の最適化方法です。

関連する不具合

CSCvs50014 サブインターフェイスのACLとNetflowは、2つのTCAMエントリを占有します

関連記事

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/security/config/cisco_nexus7000_security_config_guide_8x/configuring_ip_acls.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x_chapter_01110.html#con_1458580