内容

はじめに

前提条件

背景説明

要件

ホットパッチファイル

インストールファイル

ファイルのロールバック

Readme ファイル

ホットパッチのインストール手順

ホットパッチのインストールの確認

ホットパッチロールバックの手順

はじめに

このドキュメントでは、Identity Service Engine(ISE)のホットパッチ/ホットフィックスのインストールについて説明します。

前提条件

Cisco Identity Service Engine(ISE)に関する基本的な知識が必要です。

背景説明

- 既知の不具合が該当し、修正済みリリースがまだ使用できない場合は、Download Portalで使用できるホットパッチを利用するか、Cisco TACからホットパッチを入手できます。

- ホットパッチは、他に可能な回避策がない場合は、最後の手段として使用する必要があります。

要件

- 既知の不具合が確認され、それが環境に影響を与えている場合は、既知の回避策や修正済みリリースがない場合にホットパッチを使用できます。

ホットパッチファイル

通常、次の3つのホットパッチファイルがあります。

- 設置

- ロールバック

- Readme ファイル.

インストールファイル

このファイルには、ホットパッチインストールファイルが含まれている必要があります。

形式：

- ise-apply-<bugid>_<バージョン_適用可能>_<パッチ_適用可能>-SPA.tar.gz

- bugid：バグの詳細を提供する

- version_applicable：特定のISEバージョンに固有の場合、またはすべてのバージョンに共通の場合にインストールする詳細を提供します。

- patch_applicable：特定のパッチに固有のものか、すべてのパッチに共通のものかを詳細に示します。

例:

- すべてのISEバージョンとパッチに適している

ise-apply-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz

- ISE 3.3バージョンおよびすべてのパッチに適しています。

ise-apply-CSCwk61938_3.3_patchall-SPA.tar.gz

- 3.3 ISEバージョンに適しており、パッチ4にのみ対応

ise-apply-CSCwk61938_3.3_patch4-SPA.tar.gz

ファイルのロールバック

このファイルは、インストールされているホットパッチを削除する場合に便利です。

形式：

ise-rollback-<bugid>_<version_applicable>_<customer>_<hotpatchversionnum>-SPA.tar.gz

例:

- すべてのISEバージョンとパッチに適している

ise-rollback-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz

- ISE 3.3バージョンおよびすべてのパッチに適合

ise-rollback-CSCwk61938_3.3_patchall-SPA.tar.gz

- 3.3 ISEバージョンに適しており、パッチ4にのみ対応

ise-rollback-CSCwk61938_3.3_patch4-SPA.tar.gz

Readme ファイル

このファイルには、ホットパッチ不具合に固有の詳細、重要な注意事項、インストール手順、ロールバック手順が含まれています。

ホットパッチのインストール手順

WebGUIからホットパッチをインストールすることはできません。 ホットパッチをインストールするには、CLIアクセスが必要です。

1. インストールファイルise-apply-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gzをダウンロードします。

2. ダウンロードしたファイルのハッシュが正しいことを確認します。

3. インストールバンドルをリポジトリ[Repository Creation]にコピーします。これはISEで使用できます。作業リポジトリがない場合は、GUIからISEのローカルディスク管理を使用して、それぞれのノードにファイルをアップロードできます。

4. #application install <filename> <repository name>コマンドを実行します。

例：ise-apply-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz localをインストールしてくださ#application

ホットパッチのインストールの確認

CLIでは、次のコマンドを使用して、インストールされているバンドルされたホットパッチを確認できます。

#showロギングアプリケーションhotpatch.log

ホットパッチロールバックの手順

1. インストールファイルise-rollback-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gzをダウンロードします。

2. ダウンロードしたファイルのハッシュが正しいことを確認します。

3. ISEで使用可能なリポジトリ[Repository Creation]にロールバックバンドルをコピーします。作業リポジトリがない場合は、GUIからISEのローカルディスク管理を使用して、それぞれのノードにファイルをアップロードできます。

4. application install <filename> <repository name>コマンドを実行します。

例：application install ise-rollback-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz local