内容

ポータル設定で選択されたインターフェイスのIPアドレスが未定義です

ICSeverity

影響

説明

Syslogメッセージ

Syslogメッセージの例

製品ファミリ

正規表現

推奨事項

コマンド

ポータル設定で選択されたインターフェイスのIPアドレスが未定義です

ICSeverity

4 – 警告

影響

ポータル設定で使用されるインターフェイスにIPアドレスがありません。これにより、ユーザはポータルにアクセスできなくなります。

説明

このメッセージは、ポータル設定で選択されたインターフェイスのIPアドレスがISEノードで未定義であることを示します。

Syslogメッセージ

15056

Syslogメッセージの例

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

製品ファミリ

Cisco Identity Services Engine

正規表現

N/A

推奨事項

提案の解決：

1. ポータルで使用されるインターフェイスにIPアドレスがあることを確認します。CLIにログインし、show runを実行して、ポータルで使用するインターフェイスのIPアドレスを検証します。

2. ISEには、ゲスト、ポスチャ、BYODなどの複数のポータルがあります。ゲストポータルでは、各ポータルで選択したWork Centers > Guest > Portal and Components > Validate Interfaceに移動します。

3. ポスチャポータルで、各ポータルで選択したWork Centers > Posture > Client Provisioning > Validate Interfaceに移動します。

コマンド

N/A