内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

理論

設定

ISE 設定

WLC の設定

確認

認証フローの検証

My Devicesポータルの確認

トラブルシュート

一般情報

作業ログ分析

ISEログ

クライアントログ（spwログ）

はじめに

このドキュメントでは、シングルSSIDとデュアルSSIDの両方を使用して、Cisco Identity Services Engine(ISE)for WindowsマシンでBring Your Own Device(BYOD)を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Identity Services Engine(ISE)バージョン3.0の設定

- Cisco WLCの設定

- Bring Your Own Device（BYOD；個人所有デバイスの持ち込み）の動作

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ISE バージョン 3.0

- Windows 10

- WLCおよびAP

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

理論

シングルSSID BYODでは、デバイスの両方のオンボーディングに1つのSSIDのみが使用され、その後、登録済みデバイスへのフルアクセスが付与されます。最初に、ユーザはユーザ名(MSCHAPv2)とパスワード(MSCHAPv2)を使用してSSIDに接続します。 ISEで正常に認証されると、ユーザはBYODポータルにリダイレクトされます。デバイス登録が完了すると、エンドクライアントはISEからネイティブサプリカントアシスタント(NSA)をダウンロードします。NSAはエンドクライアントにインストールされ、ISEからプロファイルと証明書をダウンロードします。NSAがワイヤレスサプリカントを設定し、クライアントが証明書をインストールします。エンドポイントは、EAP-TLSを使用して、ダウンロードした証明書を使用して、同じSSIDに対して別の認証を実行します。ISEはクライアントからの新しい要求を確認し、EAP方式とデバイス登録を検証して、デバイスへのフルアクセスを付与します。

Windows BYODシングルSSID手順

- 最初のEAP-MSCHAPv2認証

- BYODポータルへのリダイレクト

- デバイスの登録

- NSAダウンロード

- プロファイルダウンロード

- 証明書のダウンロード

- EAP-TLS 認証

設定

ISE 設定

ステップ 1：ISEにネットワークデバイスを追加し、RADIUSと共有キーを設定します。

ISE > Administration > Network Devices > Add Network Deviceの順に移動します。

ステップ 2：BYODユーザ用の証明書テンプレートを作成します。テンプレートには、Client Authentication Enhanced Key Usageが設定されている必要があります。デフォルトのEAP_Certificate_Templateを使用できます。

ステップ 3：ワイヤレスプロファイル用のネイティブサプリカントプロファイルを作成します。

ISE > Work Centers > BYOD > Client Provisioningの順に移動します。Addをクリックし、ドロップダウンからNative Supplicant Profile (NSP)を選択します。

ここで、SSID名は、シングルSSID BYODを実行する前に接続したものと同じである必要があります。プロトコルとしてTLSを選択します。前の手順で作成したCertificate templateを選択するか、またはデフォルトのEAP_Certificate_Templateを使用できます。

optional settingsの下で、要件に応じてuserまたはUser and Machine authenticationを選択します。この例では、ユーザ認証として設定されています。他の設定はデフォルトのままにします。

ステップ 4：Windowsデバイスのクライアントプロビジョニングポリシーを作成します。

ISE > Work Centers > BYOD > Client Provisioning > Client Provisioning Policyの順に移動します。OSにWindows ALLを選択します。前の手順で作成したWinSPWizard 3.0.0.2およびNSPを選択します。

ステップ 5：BYODデバイスとして登録されていないデバイスの許可プロファイルを作成します。

ISE > Policy > Policy Elements > Results> Authorization > Authorization Profiles > Addの順に移動します。

Common Taskの下で、Native Supplicant Provisioningを選択します。WLCで作成したリダイレクトACL名を定義し、BYOD ポータルを選択します。ここでは、デフォルトポータルが使用されます。カスタムBYODポータルを作成できます。ISE > Work Centers > BYOD > Portals and componentsの順に移動し、Addをクリックします。

手順 6：証明書プロファイルを作成します。

ISE > Administration > External Identity Sources > Certificate Profileの順に移動します。ここで、新しい証明書プロファイルを作成するか、デフォルトの証明書プロファイルを使用します。

手順 7：アイデンティティソースシーケンスを作成し、前のステップで作成した証明書プロファイルを選択するか、デフォルトの証明書プロファイルを使用します。これは、ユーザがBYOD登録後にEAP-TLSを実行してフルアクセスを取得する場合に必要です。

ステップ 8：ポリシーセット、認証ポリシー、および許可ポリシーを作成します。

ISE > Policy > Policy Setsの順に移動します。ポリシーセットを作成して保存します。

認証ポリシーを作成し、前のステップで作成したアイデンティティソースシーケンスを選択します。

認可ポリシーの作成.2つのポリシーを作成する必要があります。

1. BYODに登録されていないデバイスに対しては、ステップ5で作成したリダイレクトプロファイルを付与します。

2. BYODが登録され、EAP-TLSを実行しているデバイスについては、これらのデバイスへのフルアクセスを許可します。

WLC の設定

ステップ 1：WLC での RADIUS サーバの設定.

Security > AAA > Radius > Authenticationの順に移動します。

Security > AAA > Radius > Accountingの順に選択します。

ステップ 2：Dot1x SSIDを設定します。

ステップ 3：リダイレクトACLを設定して、デバイスをプロビジョニングするための制限付きアクセスを提供します。

- DHCPおよびDNSへのUDPトラフィックを許可します（DHCPはデフォルトで許可されています）。

- ISEへの通信。

- 他のトラフィックを拒否します。

Name（名前）:BYOD-Initial（または、認可プロファイルで手動でACLに名前を付けたもの）

確認

認証フローの検証

1. 最初にログインしたときに、ユーザはユーザ名とパスワードを使用してPEAP認証を実行します。ISEで、ユーザがリダイレクトルールBYOD-Redirectに一致します。

2. BYOD登録後、ユーザは登録済みデバイスに追加され、EAP-TLSを実行してフルアクセスを取得します。

My Devicesポータルの確認

MyDevices Portalに移動し、クレデンシャルでログインします。  デバイス名と登録ステータスを確認できます。

MyDevicesポータルのURLを作成できます。

ISE > Work Centers > BYOD > Portal and Components > My Devices Portal > Login Settingsの順に移動し、完全修飾URLを入力します。

トラブルシュート

一般情報

BYODプロセスでは、PSNノードのデバッグでこれらのISEコンポーネントを有効にする必要があります。

scep:scepログメッセージ。ターゲットログファイルguest.logおよびise-psc.log。

client-webapp：インフラストラクチャメッセージを処理するコンポーネント。ターゲットログファイル：ise-psc.log

portal-web-action：クライアントプロビジョニングポリシー処理を担うコンポーネント。ターゲット ログ ファイル：guest.log。

ポータル：すべてのポータル関連イベント。ターゲットログファイル：guest.log

portal-session-manager – ターゲットログファイル – ポータルセッション関連のデバッグメッセージ – gues.log

ca-service- ca-service messages – ターゲットログファイル – caservice.logおよびcaservice-misc.log

ca-service-cert - ca-service certificate messages – ターゲットログファイル – caservice.logおよびcaservice-misc.log

admin-ca- ca-service admin messages – ターゲットログファイルise-psc.log、caservice.log、およびcasrvice-misc.log

certprovisioningportal – 証明書プロビジョニングポータルメッセージ – ターゲットログファイルise-psc.log

nsf:NSF関連メッセージ：ターゲットログファイルise-psc.log

nsf-session：セッションキャッシュ関連メッセージ：ターゲットログファイルise-psc.log

runtime-AAA – すべてのランタイムイベント。ターゲットログファイル – prrt-server.log

クライアント側のログの場合：

%temp%\spwProfileLog.txtを検索します(例： C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\spwProfileLog.txt)。

作業ログ分析

ISEログ

BYODポータル用のリダイレクトACLとリダイレクトURLを使用した初期アクセス承認。

Prrt-server.logファイル

Radius,2020-12-02 05:43:52,395,DEBUG,0x7f433e6b8700,cntx=0008590803,sesn=isee30-primary/392215758/699,CPMSessionID=0a6a21b20000009f5fc770c7,user=dot1xuser,CallingStationID=50-3e-aa-e4-81-b6,RADIUS PACKET:: Code=2(AccessAccept) Identifier=254 Length=459

[1] User-Name - value: [dot1xuser]

[25] Class - value: [****]

[79] EAP-Message - value: [ñ

[80] Message-Authenticator - value: [.2{wëbÙ¨ÅþO5‹Z]

[26] cisco-av-pair - value: [url-redirect-acl=BYOD-Initial]

[26] cisco-av-pair - value: [url-redirect=https://10.106.32.119:8443/portal/gateway?sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7&portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f&action=nsp&token=53a2119de6893df6c6fca25c8d6bd061]

[26] MS-MPPE-Send-Key - value: [****]

[26] MS-MPPE-Recv-Key - value: [****] ,RADIUSHandler.cpp:2216

エンドユーザがWebサイトに移動しようとして、WLCによってISEリダイレクトURLにリダイレクトされた場合。

Guest.log（ゲストログ）

2020-12-02 05:43:58,339 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] com.cisco.ise.portal.Gateway -::- Gateway Params (after update):

redirect=www.msftconnecttest.com/redirect

client_mac=null

daysToExpiry=null

ap_mac=null

switch_url=null

wlan=null

action=nsp

sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7

portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f

isExpired=null

token=53a2119de6893df6c6fca25c8d6bd061

2020-12-02 05:43:58,339 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portalwebaction.utils.RadiusSessionUtil -::- sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7 : token=53a2119de6893df6c6fca25c8d6bd061

2020-12-02 05:43:58,339 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portalwebaction.utils.RadiusSessionUtil -::- Session token successfully validated.

2020-12-02 05:43:58,344 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portal.util.PortalUtils -::- UserAgent : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0

2020-12-02 05:43:58,344 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portal.util.PortalUtils -::- isMozilla: true

2020-12-02 05:43:58,344 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] com.cisco.ise.portal.Gateway -::- url: /portal/PortalSetup.action?portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f&sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7&action=nsp&redirect=www.msftconnecttest.com%2Fredirect

2020-12-02 05:43:58,355 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalFlowInterceptor -::- start guest flow interceptor...

2020-12-02 05:43:58,356 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -::- Executing action PortalSetup via request /portal/PortalSetup.action

2020-12-02 05:43:58,356 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.PortalSetupAction -::- executeAction...

2020-12-02 05:43:58,360 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -::- Result from action, PortalSetup: success

2020-12-02 05:43:58,360 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -::- Action PortalSetup Complete for request /portal/PortalSetup.action

2020-12-02 05:43:58,360 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.processor.PortalFlowProcessor -::- Current flow step: INIT, otherInfo=id: 226ea25b-5e45-43f5-b79d-fb59cab96def

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Getting next flow step for INIT with TranEnum=PROCEED

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- StepTran for Step=INIT=> tranEnum=PROCEED, toStep=BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Find Next Step=BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Step : BYOD_WELCOME will be visible!

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Returning next step =BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:43:58,362 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.adaptor.PortalUserAdaptorFactory -::- Looking up Guest user with uniqueSubjectId=5f5592a4f67552b855ecc56160112db42cf7074e

2020-12-02 05:43:58,365 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.adaptor.PortalUserAdaptorFactory -::- Found Guest user 'dot1xuserin DB using uniqueSubjectID '5f5592a4f67552b855ecc56160112db42cf7074e'.  authStoreName in DB=Internal Users, authStoreGUID in DB=9273fe30-8c01-11e6-996c-525400b48521. DB ID=bab8f27d-c44a-48f5-9fe4-5187047bffc0

2020-12-02 05:43:58,366 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -::- ++++ updatePortalState: PortalSession (e0d457d9-a346-4b6e-bcca-5cf29e12dacc) current state is INITIATED and current step is BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:40:35,611 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-6][] com.cisco.ise.portalSessionManager.PortalSession -::- Setting the portal session state to ACTIVE

2020-12-02 05:40:35,611 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-6][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -::- nextStep: BYOD_WELCOME

BYOD WelcomeページでStartをクリックします。

020-12-02 05:44:01,926 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Executing action ByodStart via request /portal/ByodStart.action

2020-12-02 05:44:01,926 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalPreResultListener -:dot1xuser:- currentStep: BYOD_WELCOME

この時点で、ISEはBYODに必要なファイル/リソースが存在するかどうかを評価し、自身をBYOD INIT状態に設定します。

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] guestaccess.flowmanager.step.guest.ByodWelcomeStepExecutor -:dot1xuser:- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0, os=Windows 10 (All), nspStatus=SUCCESS

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] guestaccess.flowmanager.step.guest.ByodWelcomeStepExecutor -:dot1xuser:- NSP Downloadalble Resource data=>, resource=DownloadableResourceInfo :WINDOWS_10_ALL https://10.106.32.119:8443/auth/provisioning/download/a2b317ee-df5a-4bda-abc3-e4ec38ee188c/WirelessNSP.xml?sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7&os=WINDOWS_10_ALL null null https://10.106.32.119:8443/auth/provisioning/download/90a6dc9c-4aae-4431-a453-81141ec42d2d/ null null  https://10.106.32.119:8443/auth/provisioning/download/90a6dc9c-4aae-4431-a453-81141ec42d2d/NetworkSetupAssistant.exe, coaType=NoCoa

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cpm.guestaccess.flowmanager.utils.NSPProvAccess -:dot1xuser:- It is a WIN/MAC!

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -:dot1xuser:- Returning next step =BYOD_REGISTRATION

2020-12-02 05:44:01,950 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -:dot1xuser:- ++++ updatePortalState: PortalSession (e0d457d9-a346-4b6e-bcca-5cf29e12dacc) current state is ACTIVE and current step is BYOD_REGISTRATION

2020-12-02 05:44:01,950 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -:dot1xuser:- nextStep: BYOD_REGISTRATION

デバイス名を入力し、registerをクリックします。

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Executing action ByodRegister via request /portal/ByodRegister.action

Request Parameters:

from=BYOD_REGISTRATION

token=PZBMFBHX3FBPXT8QF98U717ILNOTD68D

device.name=My-Device

device.description=

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portal.actions.ByodRegisterAction -:dot1xuser:- executeAction...

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Result from action, ByodRegister: success

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Action ByodRegister Complete for request /portal/ByodRegister.action

2020-12-02 05:44:14,683 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cpm.guestaccess.apiservices.mydevices.MyDevicesServiceImpl -:dot1xuser:- Register Device : 50:3E:AA:E4:81:B6

username= dot1xuser

idGroupID= aa13bb40-8bff-11e6-996c-525400b48521

authStoreGUID= 9273fe30-8c01-11e6-996c-525400b48521

nadAddress= 10.106.33.178

isSameDeviceRegistered = false

2020-12-02 05:44:14,900 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -:dot1xuser:- Returning next step =BYOD_INSTALL

2020-12-02 05:44:14,902 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -:dot1xuser:- ++++ updatePortalState: PortalSession (e0d457d9-a346-4b6e-bcca-5cf29e12dacc) current state is ACTIVE and current step is BYOD_INSTALL

2020-12-02 05:44:01,954 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalFlowInterceptor -:dot1xuser:- result: success

2020-12-02 05:44:14,969 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- StreamingServlet URI:/auth/provisioning/download/90a6dc9c-4aae-4431-a453-81141ec42d2d/NetworkSetupAssistant.exe

ここで、ユーザがNSAでStartをクリックすると、TCPポート8905にダウンロードされたCisco-ISE-NSP.xmlからコンテンツをコピーするクライアント上に、spwProfile.xmlという名前のファイルが一時的に作成されます。

Guest.log（ゲストログ）

2020-12-02 05:45:03,275 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- StreamingServlet URI:/auth/provisioning/download/a2b317ee-df5a-4bda-abc3-e4ec38ee188c/WirelessNSP.xml

2020-12-02 05:45:03,275 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- Streaming to ip:10.106.33.167 file type: NativeSPProfile file name:WirelessNSP.xml

2020-12-02 05:45:03,308 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- SPW profile ::

2020-12-02 05:45:03,308 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::-

spwProfile.xmlから内容を読み取った後、NSAはネットワークプロファイルを設定し、CSRを生成してISEに送信し、URL PKIクライアントを使用して証明書を取得します。

ise-psc.log

2020-12-02 05:45:11,298 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- Found incoming certifcate request for internal CA. Increasing Cert Request counter.

2020-12-02 05:45:11,331 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- Key type is RSA, retrieving ScepCertRequestProcessor for caProfileName=ISE Internal CA

2020-12-02 05:45:11,331 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertRequestValidator -::::- Session user has been set to = dot1xuser

2020-12-02 05:45:11,331 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.scep.util.ScepUtil -::::- Algorithm OID in CSR: 1.2.840.113549.1.1.1

2020-12-02 05:45:11,331 INFO   [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] com.cisco.cpm.scep.ScepCertRequestProcessor -::::- About to forward certificate request C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser with transaction id n@P~N6E to server http://127.0.0.1:9444/caservice/scep

2020-12-02 05:45:11,332 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- Encoding message: org.jscep.message.PkcsReq@5c1649c2[transId=4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67,messageType=PKCS_REQ,senderNonce=Nonce [7d9092a9fab204bd7600357e38309ee8],messageData=org.bouncycastle.pkcs.PKCS10CertificationRequest@4662a5b0]

2020-12-02 05:45:11,332 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkcsPkiEnvelopeEncoder -::::- Encrypting session key using key belonging to [issuer=CN=Certificate Services Endpoint Sub CA - isee30-primary; serial=162233386180991315074159441535479499152]

2020-12-02 05:45:11,333 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- Signing message using key belonging to [issuer=CN=isee30-primary.anshsinh.local; serial=126990069826611188711089996345828696375]

2020-12-02 05:45:11,333 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- SignatureAlgorithm SHA1withRSA

2020-12-02 05:45:11,334 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- Signing org.bouncycastle.cms.CMSProcessableByteArray@5aa9dfcc content

ca-service.log

2020-12-02 05:45:11,379 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request] com.cisco.cpm.caservice.CrValidator -:::::- performing certificate request validation:

version      [0]

subject      [C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser]

---output omitted---

2020-12-02 05:45:11,379 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request validation] com.cisco.cpm.caservice.CrValidator -:::::- RDN value = dot1xuser

2020-12-02 05:45:11,379 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request] com.cisco.cpm.caservice.CrValidator -:::::- request validation result CA_OK

caservice-misc.log（登録ユーザ専用）

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] cisco.cpm.scep.util.ScepUtil -:::::- Algorithm OID in CSR: 1.2.840.113549.1.1.1

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.scep.CertRequestInfo -:::::- Found challenge password with cert template ID.

caservice.log（イベントログ）

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] cisco.cpm.caservice.util.CaServiceUtil -:::::- Checking cache for certificate template with ID: e2c32ce0-313d-11eb-b19e-e60300a810d5

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- CA SAN Extensions = GeneralNames:

1: 50-3E-AA-E4-81-B6

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- CA : add SAN extension...

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- CA Cert Template name = BYOD_Certificate_template

2020-12-02 05:45:11,395 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] cisco.cpm.caservice.util.CaServiceUtil -:::::- Storing certificate via REST for serial number: 518fa73a4c654df282ffdb026080de8d

2020-12-02 05:45:11,395 INFO   [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- issuing Certificate Services Endpoint Certificate:

class [com.cisco.cpm.caservice.CaResultHolder] [1472377777]: result: [CA_OK]

subject      [CN=dot1xuser, OU=tac, O=cisco, L=bangalore, ST=Karnataka, C=IN]

version      [3]

serial       [0x518fa73a-4c654df2-82ffdb02-6080de8d]

validity     [after [2020-12-01T05:45:11+0000] before [2030-11-27T07:35:10+0000]]

keyUsages    [ digitalSignature nonRepudiation keyEncipherment ]

ise-psc.log

2020-12-02 05:45:11,407 DEBUG  [AsyncHttpClient-15-9][] org.jscep.message.PkiMessageDecoder -::::- Verifying message using key belonging to 'CN=Certificate Services Endpoint RA - isee30-primary'

caservice.log（イベントログ）

2020-12-02 05:45:11,570 DEBUG  [Infra-CAServiceUtil-Thread][] cisco.cpm.caservice.util.CaServiceUtil -:::::- Successfully stored endpoint certificate.

ise-psc.log

2020-12-02 05:45:13,381 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- Performing doGetCertInitial found Scep certificate processor for txn id n@P~N6E

2020-12-02 05:45:13,381 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] com.cisco.cpm.scep.ScepCertRequestProcessor -::::- Polling C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser for certificate request n@P~N6E with id {}

2020-12-02 05:45:13,385 INFO   [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] com.cisco.cpm.scep.ScepCertRequestProcessor -::::- Certificate request Complete for C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser  Trx Idn@P~N6E

2020-12-02 05:45:13,596 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- BYODStatus:COMPLETE_OTA_NSP

証明書のインストール後、クライアントはEAP-TLSを使用して別の認証を開始し、フルアクセスを取得します。

prrt-server.logファイル

Eap,2020-12-02 05:46:57,175,INFO ,0x7f433e6b8700,cntx=0008591342,sesn=isee30-primary/392215758/701,CPMSessionID=0a6a21b20000009f5fc770c7,CallingStationID=50-3e-aa-e4-81-b6,EAP: Recv EAP packet, code=Response, identifier=64, type=EAP-TLS, length=166

,EapParser.cpp:150

Radius,2020-12-02 05:46:57,435,DEBUG,0x7f433e3b5700,cntx=0008591362,sesn=isee30-primary/392215758/701,CPMSessionID=0a6a21b20000009f5fc770c7,user=dot1xuser,CallingStationID=50-3e-aa-e4-81-b6,RADIUS PACKET:: Code=2(AccessAccept) Identifier=5 Length=231

[1] User-Name - value: [dot1xuser]

[25] Class - value: [****]

[79] EAP-Message - value: [E

[80] Message-Authenticator - value: [Ù(ØyËöžö|kÔ‚¸}]

[26] MS-MPPE-Send-Key - value: [****]

[26] MS-MPPE-Recv-Key - value: [****] ,RADIUSHandler.cpp:2216

クライアントログ（spwログ）

クライアントがプロファイルのダウンロードを開始します。

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Downloading profile configuration...

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Discovering ISE using default gateway

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Identifying wired and wireless network interfaces, total active interfaces: 1

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Network interface - mac:50-3E-AA-E4-81-B6, name: Wi-Fi 2, type: unknown

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Identified default gateway: 10.106.33.1

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Identified default gateway: 10.106.33.1, mac address: 50-3E-AA-E4-81-B6

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] DiscoverISE - start

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] DiscoverISE input parameter : strUrl [http://10.106.33.1/auth/discovery]

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] [HTTPConnection] CrackUrl: host = 10.106.33.1, path = /auth/discovery, user = , port = 80, scheme = 3, flags = 0

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] [HTTPConnection] HttpSendRequest: header = Accept: */*

headerLength = 12 data =  dataLength = 0

[Mon Nov 30 03:34:27 2020]  HTTP Response header: [HTTP/1.1 200 OK

Location: https://10.106.32.119:8443/portal/gateway?sessionId=0a6a21b20000009c5fc4fb5e&portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f&action=nsp&token=29354d43962243bcb72193cbf9dc3260&redirect=10.106.33.1/auth/discovery

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] [HTTPConnection] CrackUrl: host = 10.106.32.119, path = /auth/provisioning/download/a2b317ee-df5a-4bda-abc3-e4ec38ee188c/WirelessNSP.xml?sessionId=0a6a21b20000009c5fc4fb5e&os=WINDOWS_10_ALL, user = , port = 8443, scheme = 4, flags = 8388608

Mon Nov 30 03:34:36 2020] parsing wireless connection setting

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Certificate template: [keytype:RSA, keysize:2048, subject:OU=tac;O=cisco;L=bangalore;ST=Karnataka;C=IN, SAN:MAC]

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] set ChallengePwd

クライアントはWLANサービスが実行されているかどうかを確認します。

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] WirelessProfile::StartWLanSvc - Start

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wlansvc service is in Auto mode ...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wlansvc is running in auto mode...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] WirelessProfile::StartWLanSvc - End

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wireless interface 1 - Desc: [TP-Link Wireless USB Adapter], Guid: [{65E78DDE-E3F1-4640-906B-15215F986CAA}]...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wireless interface - Mac address: 50-3E-AA-E4-81-B6

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Identifying wired and wireless interfaces...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Found wireless interface - [ name:Wi-Fi 2, mac address:50-3E-AA-E4-81-B6]

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wireless interface [Wi-Fi 2] will be configured...

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] Host - [ name:DESKTOP-965F94U, mac addresses:50-3E-AA-E4-81-B6]

クライアントがプロファイルの適用を開始します。

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] ApplyProfile - Start...

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] User Id: dot1xuser, sessionid: 0a6a21b20000009c5fc4fb5e, Mac: 50-3E-AA-E4-81-B6, profile: WirelessNSP

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] number of wireless connections to configure: 1

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] starting configuration for SSID : [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] applying certificate for ssid [BYOD-Dot1x]

クライアントのインストール証明書

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] ApplyCert - Start...

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] using ChallengePwd

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] creating certificate with subject = dot1xuser and subjectSuffix = OU=tac;O=cisco;L=bangalore;ST=Karnataka;C=IN

[Mon Nov 30 03:34:38 2020] Self signed certificate

[Mon Nov 30 03:34:44 2020] Installed [isee30-primary.anshsinh.local, hash: 5b a2 08 1e 17 cb 73 5f  ba 5b 9f a2 2d 3b fc d2 86 0d a5 9b

] as rootCA

[Mon Nov 30 03:34:44 2020] Installed CA cert for authMode machineOrUser - Success

Certificate is downloaded . Omitted for brevity -

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] creating response file name C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\response.cer

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] Certificate issued - successfully

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] ScepWrapper::InstallCert start

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] ScepWrapper::InstallCert: Reading scep response file  [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\response.cer].

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] ScepWrapper::InstallCert GetCertHash -- return val 1

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] ScepWrapper::InstallCert end

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] ApplyCert - End...

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] applied user certificate using template id e2c32ce0-313d-11eb-b19e-e60300a810d5

ISEによるワイヤレスプロファイルの設定

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Configuring wireless profiles...

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Configuring ssid [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] WirelessProfile::SetWirelessProfile - Start

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] TLS - TrustedRootCA Hash: [ 5b a2 08 1e 17 cb 73 5f  ba 5b 9f a2 2d 3b fc d2 86 0d a5 9b]

profile

Wireless interface succesfully initiated, continuing to configure SSID

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Currently connected to SSID: [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Wireless profile: [BYOD-Dot1x] configured successfully

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Connect to SSID

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Successfully connected profile: [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] WirelessProfile::SetWirelessProfile. - End

[Mon Nov 30 03:35:21 2020] WirelessProfile::IsSingleSSID - Start

[Mon Nov 30 03:35:21 2020] Currently connected to SSID: [BYOD-Dot1x], profile ssid: [BYOD-Dot1x], Single SSID

[Mon Nov 30 03:35:21 2020] WirelessProfile::IsSingleSSID - End

[Mon Nov 30 03:36:07 2020] Device configured successfully.