内容

はじめに

バックグラウンド情報

ISEでの証明書のエクスポート

ISEでの証明書のインポート

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Identity Service Engine(ISE)で証明書をインポートおよびエクスポートする方法について説明します。

バックグラウンド情報

ISEは、さまざまな目的（Web UI、Webポータル、EAP、pxgrid）で証明書を使用します。  ISEに存在する証明書には、次のいずれかの役割があります。

- Admin：管理ポータルのノード間通信および認証に使用します。

- EAP:EAP認証の場合。

- RADIUS DTLS:RADIUS DTLSサーバ認証用。

- ポータル：すべてのCisco ISEエンドユーザポータル間で通信します。

- PxGrid:pxGridコントローラ間で通信するために使用します。

ISEノードにインストールされた証明書のバックアップを作成します。これにより、設定データのバックアップが保存され、管理ノードの証明書が取得されます。ただし、他のノードでは、証明書のバックアップは個別に行われます。

ISEでの証明書のエクスポート

Administration > System > Certificates > Certificate Management > System certificateの順に選択します。図に示すように、ノードを展開し、証明書を選択して、エクスポートをクリックします。

この図に示すように、Export Certificate and Private Keyを選択します。8文字以上の英数字のパスワードを入力します。証明書を復元するには、このパスワードが必要です。

ヒント：パスワードを忘れないでください。

ISEでの証明書のインポート

ISEに証明書をインポートするには、2つの手順を実行します。

ステップ 1：証明書が自己署名証明書かサードパーティ署名付き証明書かを確認します。

- 証明書が自己署名の場合は、信頼できる証明書の下に証明書の公開キーをインポートします。

- 証明書がサードパーティの認証局によって署名されている場合は、証明書のルート証明書およびその他すべての中間証明書をインポートします。

Administration > System > Certificates > Certificate Management > Trusted Certificateの順に選択し、Importをクリックします。

ステップ 2実際の証明書をインポートします。

1. Administration > System > Certificates > Certificate Managementの順に移動し、Importをクリックします。管理者ロールが証明書に割り当てられている場合、ノード上のサービスが再起動します。

2. 証明書をインポートするノードを選択します。

3. 公開キーと秘密キーを参照します。

4. 証明書の秘密キーのパスワードを入力し、目的のロールを選択します。

5. Submitをクリックします。