内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

ネットワーク図

IP Addresses

ISE の設定

ネットワークデバイスの追加

6500（シード）

3560X（非シード）

TrustSecセキュリティグループ

ネットワークデバイス許可ポリシー

シードデバイスの設定(6500)

確認

ISEライブログ

PAC プロビジョニング

TrustSecデータのダウンロード

非シードデバイス設定(3560X)

確認

ISEライブログ

PAC プロビジョニング

非シード認証

相互ピアポリシーのダウンロード

TrustSecデータのダウンロード

インターフェイスの検証

概要

このドキュメントでは、ISE(Identity Services Engine)でtrustsecを使用する場合のシードデバイスと非シードデバイスの設定方法について説明します。

Trustsecは、NDAC(Network Device Admission Control)を使用して新しいデバイスを認証してから、trustsecドメインへの参加を許可します。これにより、不正なデバイスがtrustsec情報の交換に参加することを防止できます。シードデバイス/認証（この場合は6500スイッチ）を手動で設定し、RADIUS over IPを使用してISEに接続する必要があります。非シードデバイス/サプリカント（この場合は3560X）はISEへの直接IP接続を持たず、802.1Xを使用してシードデバイスを登録し、ネットワーク上で認証する必要があります。サプリカント（非シードデバイス）が認証されると、ISEからPAC(Protected Access Credential)がプロビジョニングされ、サーバ情報がダウンロードされます。PACには、将来ISEにセキュアな接続を提供するために、共有キーと暗号化トークンが含まれています。

前提条件

ISE認証サーバ

Trustsec対応シードデバイス/オーセンティケータ

Trustsec対応の非シードデバイス/サプリカント

最新のtrustsec互換性マトリクスを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/solution-overview-listing.html

使用するコンポーネント

- ISE 2.2パッチ2

- WS-C6509-E(VS-SUP2T-10G)

- s2t54-ipservicesk9-mz.SPA.152-1.SY3.bin

- WS-C3560X-24P-S

- c3560e-universalk9-mz.152-4.E4.bin

ネットワーク図

NDACトポロジ

IP Addresses

ISE：14.36.143.18

6509:10.122.165.35

3560X:10.122.160.118

ISE の設定

ネットワークデバイスの追加

6500（シード）

[WorkCenters] > [TrustSec] > [Components] > [Network Devices] > [Add]

デバイス名とIPアドレス

Radius共有秘密

Trustsecクレデンシャル

3560X（非シード）

[WorkCenters] > [TrustSec] > [Components] > [Network Devices] > [Add]

デバイス名とIPアドレス

Radius共有秘密

Trustsecクレデンシャル

TrustSecセキュリティグループ

[WorkCenters] > [TrustSec] > [Components] > セキュリティグループ

ネットワークデバイス許可ポリシー

[WorkCenters] > [TrustSec] > [TrustSec Policy] > [Network Device Authorization]

シードデバイスの設定(6500)

TrustSec Credentials

6500#cts credentials id 6500 password Cisc0123

AAA configuration

6500(config)#aaa new-model

6500(config)#aaa authentication dot1x default group radius

6500(config)#aaa accounting identity default start-stop group radius

6500(config)#aaa authorization network CTSlist group radius

6500(config)#cts authorization list CTSlist

Radius Server Configuration

6500(config)#radius server ISE

6500(config-radius-server)#address ipv4 14.36.143.18 auth-port 1812 acct-port 1813

6500(config-radius-server)#pac key Cisc0123

Recognize and use vendor-specific attributes

6500(config)#radius-server vsa send authentication

Enable Change of Authorization

6500(config)#aaa server radius dynamic-author

6500(config-locsvr-da-radius)#client 14.36.143.18 server-key Cisc0123

Enable 802.1X

6500(config)#dot1x system-auth-control

Switchport TrustSec Configuration

6500(config)#int gi6/1

6500(config-if)#switchport mode trunk

6500(config-if)#cts dot1x

6500(config-if-cts-dot1x)#sap mode-list null

6500(config-if-cts-dot1x)#propagate sgt

確認

PAC Download

6500#show cts pac

AID: 6F5719523570B8D229F23073404E2D37

PAC-Info:

PAC-type = Cisco Trustsec

AID: 6F5719523570B8D229F23073404E2D37

I-ID: 6500

A-ID-Info: ISE 2.2p1

Credential Lifetime: 04:27:29 UTC Oct 26 2017

PAC-Opaque: 000200B000030001000400106F5719523570B8D229F23073404E2D370006009400030100801062F6BE70E2CCB6B0D25BFC81CB5D00000013597A55C100093A8059F0E1A3FAF83A2B7C8332479B7324C0FDC4CBAE9AE4AFD19C614A7DB13C9DBD06798A344423897745F0F91F19489772E543ED205A9CD0F276A96C4505BF34CB75F132377FE770B77A3D822842DFE3A0A858130612D08DD58965B09C352E33E74DB3F6B5C7E1F6EC8C30FF215A6FEB3EA7BBC95E

Refresh timer is set for 12w5d

Environment Data

6500#show cts environment-data

CTS Environment Data

====================

Current state = COMPLETE

Last status = Successful

Local Device SGT:

SGT tag = 2-02:TrustSec_Devices

Server List Info:

Installed list: CTSServerList1-0001, 1 server(s):

*Server: 14.36.143.18, port 1812, A-ID 6F5719523570B8D229F23073404E2D37

Status = ALIVE

auto-test = TRUE, keywrap-enable = FALSE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs

Multicast Group SGT Table:

Security Group Name Table:

0-fb:Unknown

2-fb:TrustSec_Devices

3-fb:Network_Services

4-fb:Employees

5-fb:Contractors

6-fb:Guests

7-fb:Production_Users

8-fb:Developers

9-fb:Auditors

10-fb:Point_of_Sale_Systems

11-fb:Production_Servers

12-fb:Development_Servers

13-fb:Test_Servers

14-fb:PCI_Servers

15-fb:BYOD

255-fb:Quarantined_Systems

Environment Data Lifetime = 86400 secs

Last update time = 20:28:36 UTC Thu Jul 27 2017

Env-data expires in   0:23:47:05 (dd:hr:mm:sec)

Env-data refreshes in 0:23:47:05 (dd:hr:mm:sec)

Cache data applied           = NONE

State Machine is running

ISEライブログ

[Operations] > [RADIUS] > [Live Logs]

PAC プロビジョニング

TrustSecデータのダウンロード

非シードデバイス設定(3560X)

TrustSec Credentials

3560X#cts credentials id 3560X password Cisc0123

AAA configuration

3560X(config)#aaa new-model

3560X(config)#aaa authentication dot1x default group radius

3560X(config)#aaa authorization network default group radius

3560X(config)#aaa accounting identity default start-stop group radius

Recognize and use vendor-specific attributes

3560X(config)#radius-server vsa send authentication

Enable Change of Authorization

3560X(config)#aaa server radius dynamic-author

3560X(config-locsvr-da-radius)#client 14.36.143.18 server-key Cisc0123

Enable 802.1X

3560X(config)#dot1x system-auth-control

Switchport TrustSec Configuration

3560X(config)#int gi0/24

3560X(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3560X(config-if)#switchport mode trunk

3560X(config-if)#cts dot1x

3560X(config-if-cts-dot1x)#sap mode-list null

3560X(config-if-cts-dot1x)#propagate sgt

確認

Pac Download

3560X#show cts pac

AID: 6F5719523570B8D229F23073404E2D37

PAC-Info:

PAC-type = Cisco Trustsec

AID: 6F5719523570B8D229F23073404E2D37

I-ID: 3560X

A-ID-Info: ISE 2.2p1

Credential Lifetime: 05:32:57 UTC Oct 26 2017

PAC-Opaque: 000200B000030001000400106F5719523570B8D229F23073404E2D3700060094000301009F9B0624C0A0C5D2AFDAAE89C173D34300000013597A55C100093A8059F0E1A3FAF83A2B7C8332479B7324C0B224F18D8654C2DB14544B58296A0A97C7B52EB1B7C0725776FE16F715094AC8A766E1F6D16A2A151B70632D6EAB34C5E1874409779FADA53F5892AD4ACC3533B5A61F89D028C076D94B52744A328C23437306AF428162AC680742003C6BDDB207A08F57

Refresh timer is set for 11y42w

Environment Data

3560X#show cts environment-data

CTS Environment Data

====================

Current state = COMPLETE

Last status = Successful

Local Device SGT:

SGT tag = 2-02:TrustSec_Devices

Server List Info:

Installed list: CTSServerList1-0001, 1 server(s):

*Server: 14.36.143.18, port 1812, A-ID 6F5719523570B8D229F23073404E2D37

Status = ALIVE

auto-test = TRUE, keywrap-enable = FALSE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs

Multicast Group SGT Table:

Security Group Name Table:

0-d1:Unknown

2-d1:TrustSec_Devices

3-d1:Network_Services

4-d1:Employees

5-d1:Contractors

6-d1:Guests

7-d1:Production_Users

8-d1:Developers

9-d1:Auditors

10-d1:Point_of_Sale_Systems

11-d1:Production_Servers

12-d1:Development_Servers

13-d1:Test_Servers

14-d1:PCI_Servers

15-d1:BYOD

255-d1:Quarantined_Systems

Environment Data Lifetime = 86400 secs

Last update time = 02:41:21 UTC Mon Jan 2 2006

Env-data expires in   0:23:56:36 (dd:hr:mm:sec)

Env-data refreshes in 0:23:56:36 (dd:hr:mm:sec)

Cache data applied           = NONE

State Machine is running

ISEライブログ

[Operations] > [RADIUS] > [Live Logs]

PAC プロビジョニング

非シード認証

相互ピアポリシーのダウンロード

TrustSecデータのダウンロード

インターフェイスの検証

Seed (6500)

6500#show cts interface gi6/1

Global Dot1x feature is Enabled

Interface GigabitEthernet6/1:

CTS is enabled, mode:    DOT1X

IFC state:               OPEN

Interface Active for 00:38:50.744

Authentication Status:   SUCCEEDED

Peer identity:       "3560X"

Peer's advertised capabilities: "sap"

802.1X role:         Authenticator

Authorization Status:    SUCCEEDED

Peer SGT:            2:TrustSec_Devices

Peer SGT assignment: Trusted

SAP Status:              SUCCEEDED

Dot1x Info for GigabitEthernet6/1

-----------------------------------

PAE                       = AUTHENTICATOR

Non-Seed (3560X)

3560X#show cts interface gi0/24

Global Dot1x feature is Enabled

Interface GigabitEthernet0/24:

CTS is enabled, mode:    DOT1X

IFC state:               OPEN

Interface Active for 00:08:51.317

Authentication Status:   SUCCEEDED

Peer identity:       "6500"

Peer's advertised capabilities: "sap"

802.1X role:         Supplicant

Reauth period applied to link:  Not applicable to Supplicant role

Authorization Status:    SUCCEEDED

Peer SGT:            2:TrustSec_Devices

Peer SGT assignment: Trusted

SAP Status:              SUCCEEDED

Version:             2

Dot1x Info for GigabitEthernet0/24

-----------------------------------

PAE                       = SUPPLICANT