内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

コンフィギュレーション

確認

一般的な使用例

はじめに

このドキュメントでは、最大ファイルサイズとファイル数をカスタマイズするために、Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4のデバッグログ設定を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ISE

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアに基づくものです バージョン：

- Cisco ISE version 3.4

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

デバッグやトレースなど、より詳細なログレベルのコンポーネントでは一般に、情報の迅速な生成が原因で、ログファイルが予想よりも速く回転する傾向があります。この機能を使用すると、ログ・ファイルのサイズとファイル数をカスタマイズして、ログを書き込む前に特定のコンポーネントに関する詳細情報をログに記録できます。

コンフィギュレーション

Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configurationに移動します。デバッグ・ログの設定を変更するノードをノード・リストから選択します。変更した設定は、選択したノードにのみ影響します。設定を変更するコンポーネントを選択し、Debug Log Settings.

注：ログファイルのコンポーネントのデバッグログ設定は変更できませんprrt-server.log

Debug Log Configurationページ

問題のトラブルシューティングを行うために必要に応じてMax File Size (MB)およびFile Countを設定します。Max File Sizeは、1 ～ 100 MBの任意の範囲で設定できます。適用される最大File Count制限はありません。

警告：ログファイルでディスクがいっぱいにならないようにするため、ログの合計ディスク領域使用率は60 GBを超えることはできません。入力されたデバッグログ設定がこのしきい値を超えると、警告メッセージ「Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count」が表示され、変更を保存できません。

Debug Log Settingsウィンドウ

必要に応じて、これらの設定をデフォルトに戻す日時を指定することもできます。これを行うには、Specify Date/Time to Reset to Defaultチェックボックスを選択し、設定がリセットされる日時を設定します。

警告：この設定に使用されている時間は、Cisco ISE clockです。予期しない動作を避けるために、すべてのノードがNTPサーバと同期していることを確認してください。

日付/時刻の構成の指定

設定を有効にするには、「Save」をクリックします。

Debug Log Settingsをコンポーネントのデフォルト値にリセットするには、コンポーネントを選択してReset to Defaultオプションをクリックし、ポップアップウィンドウでYesを選択します。

デフォルト設定にリセット

確認

Debug Log Settingsの変更後、Predicted Space Usage for Debug Logsで占有されているボリュームをTotal Disk Spaceで監視して、ディスクが容量に達していないことを確認します。

合計ディスク領域のグラフ

テーブルの「Max File Size (MB)」列と「File Count」列に、保存した変更が反映されていることを確認します。

設定後のデバッグログ設定

ログサイズは、Cisco ISEのCLIで確認できます。show logging application | include collector.logコマンドを発行します。「collector.log」を、確認する適切なログファイルで置き換えます。

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

一般的な使用例

一部のコンポーネントは、より詳細なログレベルを選択すると、より頻繁に回転する傾向があります。これらのコンポーネントの一部と、これらのコンポーネントに関連する問題をデバッグする際に設定する推奨値を次に示します。

- collector

- Max File Size:100 MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size:100 MB

- File Count:50（デフォルト）