ISE?????????????
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-16T05:00:00+00:00
Description: Cisco Identity Services Engine(ISE)??????????????????????Cisco ISE???????????3?

内容

お問い合わせ内容

環境

解決策

インパクトアセスメント：

登録解除前：

登録解除手順：

原因

関連コンテンツ

- お問い合わせ内容
- 環境
- 解決策
- インパクトアセスメント：
- 登録解除前：
- 登録解除手順：
- 原因
- 関連コンテンツ

お問い合わせ内容

ターゲットノードの登録をCisco Identity Services Engine(ISE)展開から解除する必要があります。

環境

- Cisco ISEバージョン：バージョン3.1以降

- 展開の種類：分散

- ポリシー管理ノード(PAN)

- モニタリングノード(MNT)

- ポリシーサービスノード(PSN)

- ネットワークアクセスデバイス(NAD)（スイッチ、ワイヤレスコントローラなど）

解決策

インパクトアセスメント：

- プライマリPANの登録を解除する場合は、最初にセカンダリPANをプライマリにプロモートします。

- プライマリPANを直接登録解除することはできません。

- PSNの登録を解除する場合：

- 残りのPSNが使用可能であることを確認します。

- RADIUSおよびTACACS+認証を残りのPSNに送信するようにNADが設定されていることを確認します。

- 残りのPSNで認証をテストします。

- MNTの登録を解除する場合

- 残りのモニタリングノードが使用可能であることを確認します。

- 残りのノードで進行中の同期操作がないことを確認します。

登録解除前：

登録解除したターゲット・ノードを後で再構築または再登録する場合は、登録解除する前にターゲット・ノードの構成を文書化する必要があります。

登録解除手順：

1. プライマリPAN GUIにログインします。

2. [Administration] > [System] > [Deployment] を選択します。

3. 削除するターゲットノードを選択します。

4. Deregisterをクリックします。

1. プロンプトが表示されたら、アクションを確認します。

2. Administration > System > Deploymentにノードが表示されなくなったことを確認します。

原因

このプロセスは、次の場合に必要になる可能性があります。

- ISEノードの使用停止または再構築

- ハードウェアの交換.

- トポロジの変更.

- 永続的な同期/レプリケーションの失敗を解決しています。

関連コンテンツ

- ISEからの設定および運用データのバックアップのエクスポート

- ISE 3.3ノード登録プロセスについて