内容

はじめに

質問.ISEを2.4にアップグレードした後、アップグレード前にすべての必要なライセンスがインストールされていた場合でも、「アラーム：導入されたVMノードよりもインストールされたVMライセンスが少ない」というアラームが表示される場合があります。

応答.リリース2.4では、展開内のVMノードに適切なVMライセンスをインストールすることを推奨します。VMライセンスは、VMノードの数と各VMノードのリソース（CPUやメモリなど）に基づいてインストールする必要があります。そうしないと、リリース2.4でVMライセンスキーを調達してインストールするための警告と通知が表示されますが、サービスは中断されません。

アラーム自体はさまざまな形で現れます。

- アップグレード後の最初のログイン時のライセンス警告：

- アップグレード後の最初のログイン時のライセンス情報メッセージ：

- アラームダッシュレットのアラーム：

VMライセンスは、小規模、中規模、大規模の3つのカテゴリで提供されます。たとえば、8コア、64 GB RAMの3595相当のVMノードを使用している場合、同じ機能をVMに複製するには、中カテゴリのVMライセンスが必要になる場合があります。導入要件に応じて、VMの数とリソースに基づいて複数のVMライセンスをインストールできます。

VMライセンスはインフラストラクチャライセンスであるため、導入環境で使用可能なエンドポイントライセンスに関係なくVMライセンスをインストールできます。VMライセンスは、導入環境に評価、Base、Plus、またはApexライセンスをインストールしていない場合でもインストールできます。ただし、Base、Plus、またはApexライセンスで有効になる機能を使用するには、適切なライセンスをインストールする必要があります。

リリース2.4へのアップグレードまたはインストール後に、導入されたVMノードの数とインストールされたVMライセンスの数が一致しない場合、アラームが14日ごとにアラームダッシュレットに表示されます。VMノードのリソースに変更があった場合、またはVMノードが登録または登録解除された場合にも、アラームが表示されます。

VMライセンスは永久ライセンスです。通知ポップアップで[Do not show this message again]チェックボックスをオンにするまで、Cisco ISE GUIにログインするたびにVMライセンスの変更が表示されます。

リリース2.4へのアップグレードを計画している場合は、VMの購入を含むSO番号をlicensing@cisco.comに連絡して、以前に購入した各VMに対して中サイズのVMライセンスを1つ購入します。CCOIDとSO番号も含める必要があります。Aliasは、2.4へのアップグレードを希望し、PAKを必要とする、以前に購入されたお客様のみを対象としています。新規のお客様は、通常の購入プロセスを通じて直接販売またはパートナーを通じて購入を誘導することが期待されます。

次の表に、カテゴリ別の最小VMリソースを示します。

VMカテゴリ

RAM範囲

CPUの数

小

16 GB

12 CPU

中

64 GB

16基のCPU

大

256 GB

16基のCPU

ライセンスの詳細については、『Cisco Identity Services Engine管理者ガイドリリース2.4』の「Cisco ISEライセンス」の章を参照してください。

この情報は、アップグレードガイドにも記載されています。

Cisco Identity Services Engineアップグレードガイド、リリース2.4