目次

はじめに

分析

推奨事項

概要

Q： プロセスはなぜ Firepower Threat Defense のリーナ 100% （または多くを） CPU 消費しますか。

A： これはリーナ プロセスが絶えず入力トラフィックのためのネットワーク インターフェース カード（NIC）をポーリングしているので正常です。 つまり、リーナ プロセス 利用は安全に無視することができます。

Mikis Zafeiroudis、イグナシオ Penalva、Haitham Jaradat およびデイヴィッド Torres Rivas によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

分析

Firepower Threat Defense は 2 つのエンジンで統一されたオペレーティング システムに構成されていることです（ASA および Snort）。

「リーナ」プロセス（ASA エンジン）が多くの CPU サイクルを消費することを FTD CLI は示します。 ASA5506-X アプライアンスで動作する FTD からの例はここにあります:

> system support utilization

top - 01:26:40 up 12 days, 16:00,  1 user,  load average: 22.08, 22.10, 22.10

Tasks: 161 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.6%us,  4.1%sy,  0.0%ni, 73.2%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:   3927684k total,  2793860k used,   120904k free,   181548k buffers

Swap:  3996668k total,   257632k used,  3739036k free,   831372k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

23000 root       0 -20 1138m 513m  91m S   99 13.4  18205:20 lina <--

2952 admin     20   0 15240 1156  848 R    2  0.0   0:00.02 top

22941 root      20   0  266m 2316 2108 S    2  0.1  47:16.70 ndmain.bin

1 root      20   0  4232  652  620 S    0  0.0   0:12.40 init

上記の出力で（ユーザ） + sy （システム） CPU稼働率 ID （使用されないアイドル状態-）値と共に実際に私達を考慮に入れる必要があります。

FPR-9300 アプライアンスの実行は FTD からここにあります:

> system support utilization

top - 04:30:22 up 40 days,  5:22,  0 users,  load average: 26.12, 26.10, 26.13

Tasks: 568 total,   1 running, 566 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.1%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 77.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:  264374828k total, 28976700k used, 234868048k free,      268k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   529812k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

12772 root       0 -20 24.8g 541m  88m S 1593 0.2 927288:05 lina  <--

12594 mysql     20   0 3063m 150m 9140 S    4  0.1  56:28.39 mysqld

12608 root      20   0 24696 2848 1192 S    2  0.0 422:45.07 pdts_proc

43145 admin     20   0 15648 1484  844 R    2  0.0   0:00.01 top

1 root      20   0  4232  632  552 S    0  0.0   0:15.43 init

推奨事項

- 「システム 支援 利用」無視「リーナ」プロセス 利用。

- FTD CPU稼働率 チェックを監視するため「私達」+ 「sys」+ 「ID」値

- ASA エンジンのモニタリングに関して次の出力をチェックする必要があります:

出力 1

> show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 0%; 1 minute: 0%; 5 minutes: 0%

出力 2

> show processes cpu-usage sorted non-zero

PC                    Thread                5Sec     1Min     5Min   Process

0x00007f42428f1fd9   0x00007f42290b9ea0     0.2%     0.0%     0.0%   ci/console