内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

手順

確認

Firepower Management Centerのアップグレード

Firepowerデバイスのアップグレード

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Firepowerサービス、適応型セキュリティアプライアンス(ASA)、FTDおよびFMCを使用してデバイスをアップグレードする手順について説明します。

前提条件

要件

次の製品に関する知識があることが推奨されます。

- Firepower Management Center（FMC）

- Firepower Threat Defense（FTD）

- ASAで実行されているFirePOWER(SFR)サービスモジュール

また、https://software.cisco.com/download/find/firepowerからfirepowerデバイス用のソフトウェアをダウンロードする必要もあります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次の製品とソフトウェアのバージョンに基づいています。

- Firepower Management Center

- ASAで実行されているFirePOWERサービスモジュール

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

手順

ステップ 1：図に示すように、[System] > [updates] に移動し、アップグレードするバージョンを探します。

アップグレードするバージョンが画面に表示されていない場合は、ステップ2に進みます。

アップグレードするバージョンが画面に表示されたら、ステップ4に進みます。

ステップ 2：FMCにアップグレードファイルをアップロードします。図に示すように、[system] > [updates] に移動し、[Upload Update] をクリックします。

ステップ 3：次の図に示すように、アップロードするファイルを選択し、[Upload] を選択します。

ステップ 4：次の図に示すように、インストールアイコンを選択します。

注意：アップグレード後、システムはリブートを実行します。

ステップ 5：次の図に示すように、デバイスを選択し、[Install] ボタンを選択してアップグレードを開始します。

手順 6：図に示すように、[Notification Icon] > [Tasks] でアップグレードプロセスを確認します。

確認

Firepower Management Centerのアップグレード

図に示すように、[Help] > [About] に移動し、目的のバージョンであることを確認します。

Firepowerデバイスのアップグレード

図に示すように、[Devices] > [Device Management] に移動し、目的のバージョンであることを確認します。

トラブルシュート

アップグレード手順が失敗した場合は、トラブルシューティングファイルを生成し、TACケースをオープンします。トラブルシューティングファイルを生成するには、このガイドを参照してください。

Cisco Firepowerトラブルシューティングファイル生成手順