内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定

FXOSシャーシの設定

ACSサーバの設定

確認

FXOSシャーシの検証

ACSの検証

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、アクセスコントロールサーバ(ACS)を介してFirepower eXtensible Operating System(FXOS)シャーシのTACACS+認証および認可を設定する方法について説明します。

FXOSシャーシには、次のユーザロールが含まれます。

- 管理者：システム全体への読み取り/書き込みアクセスを完了します。デフォルトの管理者アカウントにはデフォルトでこのロールが割り当てられ、変更できません。

- 読み取り専用：システムの状態を変更する権限のない、システム設定への読み取り専用アクセス。

- 操作：NTP設定、スマートライセンス用のSmart Call Home設定、システムログ（syslogサーバと障害を含む）への読み取りと書き込みのアクセス。システムの残りの部分への読み取りアクセス。

- AAA：ユーザ、ロール、およびAAA設定への読み取りおよび書き込みアクセス。システムの残りの部分への読み取りアクセス。

CLIでは、次のように表示できます。

fpr4120-TAC-A /security* # show role

ロール：

ロール名の特権

— —

aaa

admin admin

運用業務

読み取り専用

著者：Cisco TACエンジニア、Tony Remirez、Jose Soto

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Firepower eXtensible Operating System(FXOS)に関する知識

- ACS設定に関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Firepower 4120セキュリティアプライアンスバージョン2.2

- 仮想Cisco Access Control Serverバージョン5.8.0.32

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

設定の目的は次のとおりです。

- ACSを使用して、FXOSのWebベースGUIおよびSSHにログインするユーザを認証します。

- ACSを使用して、FXOSのWebベースGUIおよびSSHにログインするユーザを、それぞれのユーザロールに従って許可します。

- ACSを使用して、FXOSでの認証と許可の適切な動作を確認します。

ネットワーク図

設定

FXOSシャーシの設定

シャーシマネージャを使用したTACACSプロバイダーの作成

ステップ1:[Platform Settings] > [AAA]に移動します。

ステップ2:[TACACS]タブをクリックします。

ステップ3：追加する各TACACS+プロバイダー（最大16プロバイダー）について。

3.1. [TACACS Providers]領域で、[Add]をクリックします。

3.2. [Add TACACS Provider]ダイアログボックスで、必要な値を入力します。

3.3. 「OK」をクリックし、「TACACSプロバイダーの追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。

ステップ4:[Save]をクリックします。

ステップ5:[System] > [User Management] > [Settings]に移動します。

ステップ6:[Default Authentication]で[TACACS]を選択します。

CLIを使用したTACACS+プロバイダーの作成

ステップ1:TACACS認証を有効にするには、次のコマンドを実行します。

fpr4120-TAC-A#スコープセキュリティ

fpr4120-TAC-A /security # scope default-auth

fpr4120-TAC-A /security/default-auth # set realm tacacs

ステップ2:show detailコマンドを使用して結果を表示します。

fpr4120-TAC-A /security/default-auth # show detail

デフォルト認証：

管理レルム：TACACS

動作領域：TACACS

Webセッションの更新間隔（秒）:600

Web、ssh、telnetセッションのセッションタイムアウト（秒）:600

Web、ssh、telnetセッションの絶対セッションタイムアウト（秒）:3600

シリアルコンソールセッションのタイムアウト（秒）:600

シリアルコンソールの絶対セッションタイムアウト（秒）:3600

管理認証サーバグループ：

動作認証サーバグループ：

2次係数の使用：No

ステップ3:TACACSサーバパラメータを設定するには、次のコマンドを実行します。

fpr4120-TAC-A#スコープセキュリティ

fpr4120-TAC-A /security # scope tacacs

fpr4120-TAC-A /security/tacacs # enter server 10.88.244.50

fpr4120-TAC-A /security/tacacs/server # set descr "ACS Server"

fpr4120-TAC-A /security/tacacs/server* # set key

キーを入力します。******

キーを確認します。******

ステップ4:show detailコマンドを使用して結果を表示します。

fpr4120-TAC-A /security/tacacs/server* # show detail

TACACS+サーバ：

ホスト名、FQDN、またはIPアドレス：10.88.244.50

descr        :

発注：1

[Port]：49

ポイント：****

タイムアウト：5

ACSサーバの設定

ネットワークリソースとしてのFXOSの追加

ステップ1:[Network Resources] > [Network Devices and AAA Clients]に移動します。

ステップ2:[Create]をクリックします。

ステップ3：必要な値（[Name]、[IP Address]、[Device Type]、および[Enable TACACS+]）を入力し、KEYを追加します。

ステップ 4：[Submit] をクリックします。

アイデンティティグループとユーザの作成

ステップ1:[Users and Identity Stores] > [Identity Groups]に移動します。

ステップ2:[Create]をクリックします。

ステップ3:[Name]に値を入力し、[Submit]をクリックします。

ステップ4：必要なすべてのユーザロールについて、ステップ2と3を繰り返します。

ステップ5:[Users and Identity Stores] > [Internal Identity Stores] > [Users]に移動します。

ステップ6:[Create]をクリックします。

ステップ7：必要な値（名前、IDグループ、パスワード）を入力します。

ステップ8：必要なすべてのユーザに対して、ステップ6と7を繰り返します。

各ユーザロールのシェルプロファイルの作成

ステップ1:[Policy Elements] > [Authorization and Permissions] > [Device Administration] > [Shell Profiles] > [Create]を選択します。

ステップ2：認可プロファイルのすべての属性を入力します。

2.1. [General]タブでプロファイル名を設定します。

2.2. [Custom Attributes]タブで、次のCISCO-AV-PAIRを設定します

cisco-av-pair=shell:roles="aaa"

2.3. [ADD /\]をクリックし、[Submit]をクリックします。

ステップ3：次のCisco-AV-Pairsを使用して、残りのユーザロールについてステップ1と2を繰り返します

cisco-av-pair=shell:roles="admin"

cisco-av-pair=shell:roles="operations"

cisco-av-pair=shell:roles="read-only"

デバイス管理者アクセスポリシーの作成

ステップ1:[Access Policies] > [Access Services] > [Default Device Admin] > [Authorization]に移動し、[Create]をクリックします。

ステップ2：必要なパラメータ（IDグループ、デバイスタイプ、シェルプロファイル）を入力し、[OK]をクリックします。

ステップ3：すべてのユーザロールについて、ステップ1と2を繰り返します。

ステップ4：ページの下部にある[Save Changes]をクリックします。

確認

各ユーザをテストし、正しいユーザロールが割り当てられていることを確認できます。

FXOSシャーシの検証

1. FXOSシャーシにTelnetまたはSSHで接続し、ISEで作成されたユーザのいずれかを使用してログインします。

ユーザ名:fxosadmin

パスワード：

fpr4120-TAC-A#スコープセキュリティ

fpr4120-TAC-A /security # show remote-user detail

リモートユーザーfxosa:

説明:

ユーザ ロール:

[Name]：[AAA]

[Name]：読み取り専用

リモートユーザーfxosadmin:

説明:

ユーザ ロール:

[Name]：admin

[Name]：読み取り専用

リモートユーザーフソッパー:

説明:

ユーザ ロール:

[Name]：運用

[Name]：読み取り専用

リモートユーザーfxosro:

説明:

ユーザ ロール:

[Name]：読み取り専用

FXOSシャーシのcliに入力したユーザ名に応じて、割り当てられたユーザロールに対して許可されたコマンドだけが表示されます。

管理者ユーザ

fpr4120-TAC-A /security # ?

確認応答

clear-user-sessions Clear User Sessions

管理対象オブジェクトの作成

管理オブジェクトの削除

disableサービスを無効にします

サービスの有効化

入力マネージオブジェクトを入力

scope現在のモードを変更する

プロパティ値の設定

show system information

アクティブなcimcセッションの終了

fpr4120-TAC-A#connect fxos

fpr4120-TAC-A(fxos)# debug aaa aaa-requests

fpr4120-TAC-A(fxos)#

読み取り専用ユーザ

fpr4120-TAC-A /security # ?

scope現在のモードを変更する

プロパティ値の設定

show system information

fpr4120-TAC-A#connect fxos

fpr4120-TAC-A(fxos)# debug aaa aaa-requests

%権限が拒否されました

2. FXOSシャーシのIPアドレスを参照し、ISEで作成されたユーザのいずれかを使用してログインします。

管理者ユーザロール。

読み取り専用ユーザー：

注：[ADD]ボタンがグレー表示されていることに注意してください。

ACSの検証

1. [Monitoring and Reports] > [Launch Monitoring and Report viewer] > [Reports] > [AAA Protocol] > [TACACS Authentication] > [Run]に移動します。成功した試行と失敗した試行が表示されます。

トラブルシュート

AAA認証と認可をデバッグするには、FXOS CLIで次のコマンドを実行します。

fpr4120-TAC-A#connect fxos

fpr4120-TAC-A(fxos)# debug aaa aaa-requests

fpr4120-TAC-A(fxos)# debug aaa event

fpr4120-TAC-A(fxos)# debug aaa errors

fpr4120-TAC-A(fxos)# term mon

認証に成功すると、次の出力が表示されます。

2018 Feb 5 14:31:29.192410 aaa:aaa_req_processを使用します。session no 0

2018 Feb 5 14:31:29.192439 aaa:aaa_req_process:applnからの一般的なAAA要求：login appln_subtype:default

2018 Feb 5 14:31:29.192462 aaa:try_next_aaa_method

2018 Feb 5 14:31:29.192488 aaa:設定されたメソッドの総数は1、試行される現在のインデックスは0

2018 Feb 5 14:31:29.192509 aaa:handle_req_using_method

2018 Feb 5 14:31:29.192527 aaa:AAA_METHOD_SERVER_GROUP

2018 Feb 5 14:31:29.192552 aaa:aaa_sg_method_handler group = tacacs

2018 Feb 5 14:31:29.192572 aaa:この関数に渡されるsg_protocolの使用

2018 Feb 5 14:31:29.192592 aaa:TACACSサービスへの要求の送信

2018 Feb 5 14:31:29.192654 aaa:mts_send_msg_to_prot_daemon:ペイロード長= 374

2018 Feb 5 14:31:29.192694 aaa:session:セッションテーブル1に0x856b4ccを追加

2018 Feb 5 14:31:29.192717 aaa:構成されたメソッドグループが成功しました

2018 Feb 5 14:31:29.366388 aaa:aaa_process_fd_set

2018 Feb 5 14:31:29.366423 aaa:aaa_process_fd_set:aaa_qのmtscallback

2018 Feb 5 14:31:29.366467 aaa:mts_message_response_handler:mts応答

2018 Feb 5 14:31:29.366496 aaa:prot_daemon_reponse_handler

2018 Feb 5 14:31:29.366524 aaa:session:0x856b4ccがセッションテーブル0から削除されました

2018 Feb 5 14:31:29.366554 aaa:is_aaa_resp_status_success status = 1

2018 Feb 5 14:31:29.366581 aaa:is_aaa_resp_status_successはTRUEです

2018 Feb 5 14:31:29.366608 aaa:aaa_send_client_responseを使用します。session->flags=21. aaa_resp->flags=0.

2018 Feb 5 14:31:29.366642 aaa:AAA_REQ_FLAG_NORMAL

2018 Feb 5 14:31:29.367462 aaa:aaa_req_processを使用します。session no 0

2018 Feb 5 14:31:29.367496 aaa:aaa_req_process called with context from appln:login appln_subtype:default authen_type:2, authen_method:0

2018 Feb 5 14:31:29.367525 aaa:aaa_send_req_using_context

2018 Feb 5 14:31:29.367552 aaa:aaa_sg_method_handler group = (null)

2018 Feb 5 14:31:29.367579 aaa:この関数に渡されるsg_protocolの使用

2018 Feb 5 14:31:29.367607 aaa:コンテキストベースまたはダイレクトAAA要求(例外：リレー要求ではありません)。 AAA要求のコピーを取らない

2018 Feb 5 14:31:29.367634 aaa:TACACSサービスへの要求の送信

2018 Feb 5 14:31:29.369679 aaa:mts_send_msg_to_prot_daemon:ペイロード長= 660

2018 Feb 5 14:31:29.369739 aaa:session:セッションテーブル1に0x856b4ccを追加

2018 Feb 5 14:31:29.539392 aaa:aaa_process_fd_set

2018 Feb 5 14:31:29.539420 aaa:aaa_process_fd_set:aaa_qのmtscallback

2018 Feb 5 14:31:29.539449 aaa:mts_message_response_handler:mts応答

2018 Feb 5 14:31:29.539470 aaa:prot_daemon_reponse_handler

2018 Feb 5 14:31:29.539496 aaa:session:0x856b4ccがセッションテーブル0から削除されました

2018 Feb 5 14:31:29.539525 aaa:is_aaa_resp_status_success status = 2

2018 Feb 5 14:31:29.539550 aaa:is_aaa_resp_status_successはTRUEです

2018 Feb 5 14:31:29.539578 aaa:aaa_send_client_response（認可用）。session->flags=9. aaa_resp->flags=0

2018 Feb 5 14:31:29.539606 aaa:AAA_REQ_FLAG_NORMAL

2018 Feb 5 14:31:29.539683 aaa:mts_send_response成功

2018 Feb 5 14:31:29.539723 aaa:aaa_cleanup_session

2018 Feb 5 14:31:29.602013 aaa:古いOPCODE:accounting_interim_update

2018 Feb 5 14:31:29.602041 aaa:aaa_create_local_acct_req:user=、session_id=、log=added user fxosro

2018 Feb 5 14:31:29.602076 aaa:aaa_req_process（アカウンティング用）。session no 0

2018 Feb 5 14:31:29.602109 aaa:MTS要求参照がNULLです。ローカル要求

2018 Feb 5 14:31:29.602135 aaa:AAA_REQ_RESPONSE_NOT_NEEDEDの設定

2018 Feb 5 14:31:29.602162 aaa:aaa_req_process:applnからの一般的なAAA要求：デフォルトのappln_subtype:default

2018 Feb 5 14:31:29.602190 aaa:try_next_aaa_method

2018 Feb 5 14:31:29.602228 aaa:デフォルトで設定されている方法はありません

2018 Feb 5 14:31:29.602249 aaa:この要求に使用できる構成がありません

2018 Feb 5 14:31:29.602357 aaa:aaa_local_accounting_msg

2018 Feb 5 14:31:29.602386 aaa:update:：追加されたユーザーfxosro

2018 Feb 5 14:31:29.602414 aaa:avリストがnullです。VSAN IDなし

2018 Feb 5 14:31:29.602541 aaa:aaa_send_client_response（アカウンティング用）。session->flags=254. aaa_resp->flags=0.

2018 Feb 5 14:31:29.602569 aaa:古いライブラリのアカウンティング要求に対する応答はSUCCESSとして送信されます

2018 Feb 5 14:31:29.602594 aaa:この要求に対する応答は不要です

2018 Feb 5 14:31:29.602619 aaa:AAA_REQ_FLAG_LOCAL_RESP

2018 Feb 5 14:31:29.602643 aaa:aaa_cleanup_session

2018 Feb 5 14:31:29.602671 aaa:aaa_reqは解放される必要があります。

2018 Feb 5 14:31:29.602698 aaa:フォールバック方式がローカルで成功しました

2018 Feb 5 14:31:29.603544 aaa:aaa_process_fd_set

2018 Feb 5 14:31:29.603565 aaa:aaa_process_fd_set:aaa_accounting_qのmtscallback

2018 Feb 5 14:31:29.603588 aaa:古いOPCODE:accounting_interim_update

2018 Feb 5 14:31:29.603613 aaa:aaa_create_local_acct_req:user=、session_id=、log=追加されたユーザ：fxosroをロールに追加：読み取り専用

2018 Feb 5 14:31:29.603643 aaa:aaa_req_process（アカウンティング用）。session no 0

2018 Feb 5 14:31:29.603669 aaa:MTS要求参照がNULLです。ローカル要求

2018 Feb 5 14:31:29.603695 aaa:AAA_REQ_RESPONSE_NOT_NEEDEDの設定

2018 Feb 5 14:31:29.603721 aaa:aaa_req_process:applnからの一般的なAAA要求：デフォルトのappln_subtype:default

2018 Feb 5 14:31:29.603747 aaa:try_next_aaa_method

2018 Feb 5 14:31:29.603779 aaa:デフォルトで設定されている方法はありません

2018 Feb 5 14:31:29.603807 aaa:この要求に使用できる構成がありません

2018 Feb 5 14:31:29.603834 aaa:try_fallback_method

2018 Feb 5 14:31:29.603856 aaa:handle_req_using_method

2018 Feb 5 14:31:29.603874 aaa:local_method_handler

2018 Feb 5 14:31:29.603891 aaa:aaa_local_accounting_msg

2018 Feb 5 14:31:29.603911 aaa:update:::added user:fxosro to role:read-only

2018 Feb 5 14:31:29.603934 aaa:avリストがnullです。VSAN IDなし

2018 Feb 5 14:31:29.604040 aaa:aaa_send_client_response（アカウンティング用）。session->flags=254. aaa_resp->flags=0.

2018 Feb 5 14:31:29.604058 aaa:古いライブラリのアカウンティング要求に対する応答はSUCCESSとして送信されます

2018 Feb 5 14:31:29.604074 aaa:この要求に対する応答は不要です

2018 Feb 5 14:31:29.604089 aaa:AAA_REQ_FLAG_LOCAL_RESP

2018 Feb 5 14:31:29.604104 aaa:aaa_cleanup_session

2018 Feb 5 14:31:29.604119 aaa:aaa_reqは解放される必要があります。

2018 Feb 5 14:31:29.604135 aaa:フォールバック方式がローカルで成功しました

2018 Feb 5 14:31:31.084252 aaa:aaa_req_process（アカウンティング用）。session no 0

2018 Feb 5 14:31:31.084280 aaa:AAA_REQ_RESPONSE_NOT_NEEDEDの設定

2018 Feb 5 14:31:31.084309 aaa:aaa_req_process:applnからの一般的なAAA要求：デフォルトのappln_subtype:default

2018 Feb 5 14:31:31.084336 aaa:try_next_aaa_method

2018 Feb 5 14:31:31.084375 aaa:デフォルトで設定されている方法はありません

2018 Feb 5 14:31:31.084403 aaa:この要求に使用できる構成がありません

2018 Feb 5 14:31:31.084430 aaa:try_fallback_method

2018 Feb 5 14:31:31.084457 aaa:handle_req_using_method

2018 Feb 5 14:31:31.084484 aaa:local_method_handler

2018 Feb 5 14:31:31.084511 aaa:aaa_local_accounting_msg

2018 Feb 5 14:31:31.084540 aaa:update:::enabled (null)

2018 Feb 5 14:31:31.084568 aaa:avリストがnullです。VSAN IDなし

2018 Feb 5 14:31:31.084693 aaa:aaa_send_client_response（アカウンティング用）。session->flags=211. aaa_resp->flags=0.

2018 Feb 5 14:31:31.084721 aaa:この要求に対する応答は不要です

2018 Feb 5 14:31:31.084746 aaa:AAA_REQ_FLAG_LOCAL_RESP

2018 Feb 5 14:31:31.084769 aaa:aaa_cleanup_session

2018 Feb 5 14:31:31.084792 aaa:要求メッセージのmts_drop

2018 Feb 5 14:31:31.084833 aaa:フォールバック方式がローカルで成功しました

2018 Feb 5 14:31:31.384309 aaa:mts_aaa_req_process

2018 Feb 5 14:31:31.384340 aaa:aaa_req_process（アカウンティング用）。session no 0

2018 Feb 5 14:31:31.384368 aaa:AAA_REQ_RESPONSE_NOT_NEEDEDの設定

2018 Feb 5 14:31:31.384395 aaa:aaa_req_process:applnからの一般的なAAA要求：デフォルトのappln_subtype:default

2018 Feb 5 14:31:31.384423 aaa:try_next_aaa_method

2018 Feb 5 14:31:31.384462 aaa:デフォルトで設定されている方法はありません

2018 Feb 5 14:31:31.384490 aaa:この要求に使用できる構成がありません

2018 Feb 5 14:31:31.384517 aaa:try_fallback_method

2018 Feb 5 14:31:31.384545 aaa:handle_req_using_method

2018 Feb 5 14:31:31.384570 aaa:local_method_handler

2018 Feb 5 14:31:31.384595 aaa:aaa_local_accounting_msg

2018 Feb 5 14:31:31.384620 aaa:update:::enabled (null)

2018 Feb 5 14:31:31.384645 aaa:avリストがnullです。VSAN IDなし

2018 Feb 5 14:31:31.384769 aaa:aaa_send_client_response（アカウンティング用）。session->flags=211. aaa_resp->flags=0.

2018 Feb 5 14:31:31.384796 aaa:この要求に対する応答は不要です

2018 Feb 5 14:31:31.384820 aaa:AAA_REQ_FLAG_LOCAL_RESP

2018 Feb 5 14:31:31.384846 aaa:aaa_cleanup_session

2018 Feb 5 14:31:31.384869 aaa:要求メッセージのmts_drop

2018 Feb 5 14:31:31.384911 aaa:フォールバック方式がローカルで成功しました

認証に失敗すると、次の出力が表示されます。

2018 Feb 5 14:29:18.702123 aaa:mts_aaa_req_process

2018 Feb 5 14:29:18.702144 aaa:aaa_req_processを使用します。session no 0

2018 Feb 5 14:29:18.702169 aaa:aaa_req_process:applnからの一般的なAAA要求：login appln_subtype:default

2018 Feb 5 14:29:18.702188 aaa:try_next_aaa_method

2018 Feb 5 14:29:18.702212 aaa:設定されたメソッドの総数は1、試行される現在のインデックスは0

2018 Feb 5 14:29:18.702232 aaa:handle_req_using_method

2018 Feb 5 14:29:18.702251 aaa:AAA_METHOD_SERVER_GROUP

2018 Feb 5 14:29:18.702276 aaa:aaa_sg_method_handler group = tacacs

2018 Feb 5 14:29:18.702295 aaa:この関数に渡されるsg_protocolの使用

2018 Feb 5 14:29:18.702315 aaa:TACACSサービスへの要求の送信

2018 Feb 5 14:29:18.702378 aaa:mts_send_msg_to_prot_daemon:ペイロード長= 372

2018 Feb 5 14:29:18.702427 aaa:session:セッションテーブル1に0x856b4ccを追加

2018 Feb 5 14:29:18.702459 aaa:構成されたメソッドグループが成功しました

2018 Feb 5 14:29:18.876839 aaa:aaa_process_fd_set

2018 Feb 5 14:29:18.876870 aaa:aaa_process_fd_set:aaa_qのmtscallback

2018 Feb 5 14:29:18.876908 aaa:mts_message_response_handler:mts応答

2018 Feb 5 14:29:18.876938 aaa:prot_daemon_reponse_handler

2018 Feb 5 14:29:18.876966 aaa:session:0x856b4ccがセッションテーブル0から削除されました

2018 Feb 5 14:29:18.877003 aaa:is_aaa_resp_status_success status = 2

2018 Feb 5 14:29:18.877030 aaa:is_aaa_resp_status_successはTRUEです

2018 Feb 5 14:29:18.877058 aaa:aaa_send_client_responseを使用します。session->flags=21. aaa_resp->flags=0.

2018 Feb 5 14:29:18.877086 aaa:AAA_REQ_FLAG_NORMAL

2018 Feb 5 14:29:18.877171 aaa:mts_send_response成功

2018 Feb 5 14:29:18.877224 aaa:aaa_cleanup_session

2018 Feb 5 14:29:18.877253 aaa:要求メッセージのmts_drop

2018 Feb 5 14:29:18.877299 aaa:aaa_reqは解放される必要があります。

2018 Feb 5 14:29:18.877364 aaa:aaa_process_fd_set

2018 Feb 5 14:29:18.877391 aaa:aaa_process_fd_set:aaa_qのmtscallback

2018 Feb 5 14:29:18.877410 aaa:aaa_enable_info_config:GET_REQ for aaa loginエラーメッセージ

2018 Feb 5 14:29:18.877415 aaa:設定操作の戻り値を取得しました：不明なセキュリティ項目

関連情報

TACACS/RADIUS認証が有効な場合、FX-OS CLIのEthanalyzerコマンドはパスワードの入力を求めます。この動作はバグが原因です。

バグID:CSCvg87518