目次

概要

ハードウェアの幅

Cisco Firepower 70xx モデルの正面図

Cisco Firepower 71xx モデルの正面図

1U トレイにインストールされる小型 1U

ステップ 1： シャーシに電源アダプタをインストールして下さい

ステップ 2： シャーシに小型 1U システムをインストールして下さい

ステップ 3： つまみねじが付いている小型 1U システムを保護して下さい

1U トレイにインストールされる後ラック

ステップ 1： シャーシ側面への付加 2 ポスト耳

ステップ 2： 2 ラック ポストにシャーシをインストールして下さい

コロンブス 1U ラックマウント スライド

ステップ 1： 柵アセンブリから内部柵を取除いて下さい

ステップ 2： シャーシ サイドウォールへの付加内部柵

ステップ 3： 外柵に L 図形角カッコをマウントして下さい

ステップ 4： ポストを悩ますために外柵スライドをインストールして下さい

ステップ 5： ラックにシャーシをインストールして下さい

関連情報

概要

Cisco Firepower 7000 シリーズ ハードウェアプラットフォームは 2 つの異なる形式要素が付いています。 この資料は Cisco Firepower 7000 シリーズ ハードウェアプラットフォームで柵キットをインストールするためにステップを説明したものです。

ハードウェアの幅

7000 シリーズ プラットフォーム、Firepower 7110 および 7120 デバイスの中では 1U アプライアンスはあります。 ただし、Firepower 7010、7020、7030、および 7050 のデバイスはラック トレイの 2 分の 1 の幅の 1U アプライアンスです。

Cisco Firepower 70xx モデルの正面図

Cisco Firepower 71xx モデルの正面図

1U トレイにインストールされる小型 1U

ステップ 1： シャーシに電源アダプタをインストールして下さい

ステップ 2： シャーシに小型 1U システムをインストールして下さい

手順 3： つまみねじが付いている小型 1U システムを保護して下さい

1U トレイにインストールされる後ラック

ステップ 1： シャーシ側面への付加 2 ポスト耳

ステップ 2： 2 ラック ポストにシャーシをインストールして下さい

コロンブス 1U ラックマウント スライド

ステップ 1： 柵アセンブリから内部柵を取除いて下さい

ステップ 2： シャーシ サイドウォールへの付加内部柵

手順 3： 外柵に L 図形角カッコをマウントして下さい

ステップ 4： ポストを悩ますために外柵スライドをインストールして下さい

ステップ 5： ラックにシャーシをインストールして下さい

関連情報

- FirePOWER 8000 シリーズ アプライアンス レール キットの一般的な懸念事項