内容

はじめに

このドキュメントでは、ISEを使用したSecure Firewall Chassis Manager(SFM)のRADIUS許可/認証アクセスを設定する方法のプロセスについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Secure Firewall Chassis Manager(FCM)

- Cisco Identity Services Engine（ISE）

- RADIUS 認証

使用するコンポーネント

- Cisco Firepower 4110セキュリティアプライアンスFXOS v2.12

- Cisco Identity Services Engine(ISE)v3.2パッチ4

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

コンフィギュレーション

セキュアファイアウォールシャーシマネージャ

ステップ 1：Firepower Chassis Manager(FCM)のGUIにログインします。

ステップ 2：Platform Settingsに移動します。

ステップ 3：左側のメニューからAAAをクリックします。 RadiusとAdd a new RADIUS providerを選択します。

ステップ 4：プロンプトメニューに、RADIUSプロバイダーに関する必要な情報を入力します。[OK] をクリックします。

ステップ 5：System > User Managementの順に移動します。

手順 6：Settingsタブをクリックして、ドロップダウンメニューからDefault AuthenticationをRadiusに設定し、スクロールダウンして設定を保存します。

注：FCMの設定はこの時点で完了しています。

アイデンティティサービスエンジン

ステップ 1： 新しいネットワークデバイスを追加します。

左上隅にあるバーガーアイコン≡ージ> Administration > Network Resources > Network Devices > +Addに移動します。

ステップ 2： 新しいネットワークデバイス情報に関して要求されるパラメータを入力します。

2.1 RADIUSチェックボックスのチェック

2.2 FCM RADIUS設定と同じ共有秘密キーを設定します。

2.1下にスクロールして、Submitをクリックします。

ステップ 3：[ネットワークデバイス]に新しいデバイスが表示されていることを確認します。

ステップ 4： 必要なユーザIDグループを作成します。左上隅にあるバーガーアイコン≡ージ> Administration > Identity Management > Groups > User Identity Groups > + Addに移動します

ステップ 5：管理者ユーザIDグループの名前を設定して、Submitをクリックし、設定を保存します。

5.1読み取り専用ユーザに対して同じプロセスを繰り返します。

手順 6：新しいユーザグループがユーザIDグループの下に表示されていることを確認します。

手順 7： ローカルユーザを作成し、対応するグループに追加します。 バーガーアイコン≡ > Administration > Identity Management > Identities > + Addに移動します。

7.1管理者権限を持つユーザを追加する。名前とパスワードを設定し、それをFPR-4110-Adminに割り当て、スクロールダウンしてSubmitをクリックし、変更を保存します。

7.2読み取り専用権限を持つユーザを追加する。名前とパスワードを設定し、それをFPR-4110-ReadOnlyに割り当てます。スクロールダウンして、Submitをクリックし、変更を保存します。

7.3ユーザがNetwork Access Usersの下にあることを確認する。

ステップ8:Adminユーザの許可プロファイルを作成します。

FXOSシャーシには、次のユーザロールが含まれます。

- 管理者：システム全体への読み取り/書き込みアクセス権を付与します。デフォルトの管理者アカウントにはデフォルトでこのロールが割り当てられ、変更することはできません。

- 読み取り専用：システムの状態を変更する権限のない、システム設定への読み取り専用アクセス。

- 操作：NTP設定、Smart Licensing用のSmart Call Home設定、およびsyslogサーバと障害を含むシステムログへの読み取りおよび書き込みアクセス。システムの他の部分への読み取りアクセス。

- AAA：ユーザ、ロール、およびAAA設定への読み取り/書き込みアクセス。システムの他の部分への読み取りアクセス

各ロールの属性

cisco-av-pair=shell:roles="admin"

cisco-av-pair=shell:roles="aaa"

cisco-av-pair=shell:roles="操作"

cisco-av-pair=shell:roles="読み取り専用"

注：このドキュメントでは、admin属性とread-only属性のみを定義しています。

バーガーアイコン≡ > Policy > Policy Elements > Results > Authorization > Authorization Profiles > +Addの順に移動します。

許可プロファイルの名前を定義し、アクセスタイプをACCESS_ACCEPTのままにして、Advanced Attributes Settingsでcisco-av-pair=shell:roles="admin"を追加し、Submitをクリックします。

8.1前の手順を繰り返して、読み取り専用ユーザの許可プロファイルを作成します。今回はAdministratorではなく、read-onlyの値でRadiusクラスを作成します。

ステップ9:FMC IPアドレスに一致するポリシーセットを作成します。これは、他のデバイスがユーザにアクセス権を付与するのを防ぐためです。

左上隅の≡> Policy > Policy Sets >Add icon signに移動します。

9.1新しい品目がポリシーセットの一番上に表示されます。Addアイコンをクリックして、新しい条件を設定します。

9.2 FCM IPアドレスに一致するRADIUS NAS-IP-Addressattributeのトップ条件を追加し、Useをクリックします。

9.3完了したら、Saveをクリックします。

ヒント：この演習では、デフォルトのNetwork Access Protocolsリストを許可しています。新しいリストを作成し、必要に応じてリストを絞り込むことができます。

ステップ 10： 行の最後にある >アイコンをクリックして、新しいポリシーセットを表示します。

10.1 Authorization Policy メニューを展開し、(+)をクリックして新しい条件を追加します。

10.2 DictionaryIdentity Groupwith AttributeName Equals User Identity Groups: FPR-4110-Admins（ステップ7で作成したグループ名）に一致する条件を設定し、Useをクリックします。

手順10.3:許可ポリシーで新しい条件が設定されていることを確認し、Profilesの下にユーザプロファイルを追加します。

ステップ 11ステップ9で同じプロセスを読み取り専用ユーザに繰り返し、保存をクリックします。

確認

1. 新しいRADIUSクレデンシャルを使用して、FCM GUIへのログインを試行します。

2. バーガーアイコンに移動します≡ > Operations > Radius > Live logs。

3. 表示される情報は、ユーザーが正常にログインしたかどうかを示します。

4. Secure Firewall Chassis CLIからLogged usersロールを検証します。

トラブルシュート

1. ISE GUIで、バーガーアイコン≡ > Operations > Radius > Live logsの順に移動します。

1.1ログセッション要求がISEノードに到達しているかどうかを検証します。

1.2失敗ステータスについては、セッションの詳細を確認します。

2. RADIUSライブログに表示されない要求（UDP要求がISEノードに到達しているかどうかをパケットキャプチャを介して確認する）の場合。

burgerアイコン≡ > Operations > Troubleshoot > Diagnostic Tools > TCP dumpの順に移動します。UDPパケットがISEノードに到着しているかどうかを確認するために、新しいキャプチャを追加し、ファイルをローカルマシンにダウンロードします。

2.1必要な情報を入力し、下にスクロールしてSaveをクリックします。

2.2キャプチャを選択して開始します。

2.3 ISEキャプチャの実行中にセキュアファイアウォールシャーシへのログインを試みる

2.4 ISEでTCPダンプを停止し、ファイルをローカルマシンにダウンロードします。

2.5トラフィック出力のレビュー

予想される出力：

パケット番号1。セキュアファイアウォールからISEサーバへのポート1812(RADIUS)経由の要求

パケット番号2ISEサーバが最初の要求を受け入れて応答します。