内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

ステップ 1：FTDのSmart CLIへのアクセスを設定します。

ステップ2:Smart CLIオブジェクトのパラメータを設定します。

ステップ3：設定変更の導入

ステップ4：ルータでの設定

ステップ5:FTD CLIの設定を確認します。

確認

はじめに

このドキュメントでは、Firepower Device Manager(FDM)で管理されるFirepower Threat Defense(FTD)でOSPFルーティングを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- FDM

- FTD

- OSPF

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- FTDバージョン6.4.0以降で、FDMによって管理されます。

- すべての物理および仮想プラットフォーム

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

このシナリオでは、「ネットワークダイアグラム」のFTDおよびR1ルータにOSPFを設定します。

3つのサブネットに対してFTDとルータでOSPFを設定している。

ステップ 1：FTDのSmart CLIへのアクセスを設定します。

- FDMにログインし、Device:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Create New > Add name > CLI Template >OSPFの順に選択します。

- (ルーティングセクションにアクセスし、+アイコンを使用して追加します)。

- ネットワークトポロジの要件に従って、各設定テンプレートコマンドにアクセスします。

- このドキュメントの設定は、参照先のネットワークダイアグラムを使用して完成しています。

ステップ2:Smart CLIオブジェクトのパラメータを設定します。

- 強調表示されているのは、ネットワークダイアグラムに従って行う必要がある設定の変更です。

- パラメータ：OSPFプロセスID、ルータID、エリア、ネットワークが変更されます。

ステップ3：設定変更の導入

- 次の図で矢印で示されているDeployアイコンをクリックします。

- 次に、Deploy Nowタブをクリックします。

ステップ4：ルータでの設定

- 設定をルータに追加します。このシナリオでは、ネットワークダイアグラムのルータR1に設定します。次の図を参照してください。

ステップ5:FTD CLIの設定を確認します。

- CLIでshow run router ospf コマンドを使用して確認します。

確認

FTD CLIの設定で確認するには、次の手順を実行します。

- show route：アドバタイズされているOSPF Oルートを確認します。

- show ospf neighbor（隠しコマンド）

ルータの設定を確認するには、次の手順を実行します。

- show ip route：アドバタイズされているOSPF Oルートを確認します。

- show ip ospf neighbor