目次

はじめに

得る方法アーカイブ mbox からメールを ESA をログオンするか。

関連情報

概要

この資料に E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）によって作成されるアーカイブ ログからメールを得る方法を記述されています。

得る方法アーカイブ mbox からメールを ESA をログオンするか。

1. メールをから得ていたアーカイブ mbox ログを取得して下さい。 方法アーカイブ mbox を取得する提供された技術情報で利用可能です。 （https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html)

2. テキストエディタを使用して公文書ファイルを開いて下さい。 下記の例は Notepad++ を使用して示されています。

3. アーカイブ ログから得ることを望むメールを識別して下さい。 アーカイブの各メールは <address> からから始まります。

4. 単一 メールのコンテンツを新しいテキストファイルにコピーし、.eml 拡張としてそれを保存して下さい。

5. コンテンツを表示するために Outlook のようなメール クライアントの得られたメールを、開いて下さい。

注: アーカイブ mbox ログは複数のメールが含まれているかもしれません。

アーカイブ ログ内のサンプル メール 出典:

Outlook で得られ、開くサンプル メール:

関連情報

- Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

- UNIX mbox（メールボックス）形式とは何ですか。

- Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）のどこにログが保存され、どのようにアクセスできますか。

- 方法アーカイブする E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）のメールを