目次

はじめに

どのように CRES のドメインのユーザアカウントをロックできますか。

関連情報

概要

この資料はドメインのための登録ユーザ ユーザー アカウントをロックするために Cisco Registered Envelope Service （CRES）管理者のためのステップを記述したものです。

どのように CRES のドメインのユーザアカウントをロックできますか。

ユーザ > Users 管理への 1）ステップ ナビゲート。

ステップはユーザ名との検索によって 2） ユーザを見つけます。

ステップはユーザ名をクリックして 3） ユーザを選択します。

ステップは 4） 『Modify』 をクリック します。

ステップはロックされたに 5） ユーザ ステータスを設定 しました。

6）ステップ保存変更。

関連情報

- CRES 管理者ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems