目次

はじめに

制限の Safelist/Blocklist 制限および設定

概要

この資料は Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）およびセキュリティ管理 アプライアンス（SMA）のための制限の Safelist/Blocklist （SLBL）制限および設定を説明したものです。

制限の Safelist/Blocklist 制限および設定

SLBL のサイズ制限は ESA または SMA の Webインターフェイスを通して調節することができます。

ESA から: モニタは > > エンドユーザ Safelist/Blocklist （スパム検疫） > Edit 設定検疫します

SMA から: 管理 アプライアンス > 中央 集中型 サービス > スパム検疫 > エンドユーザ Safelist/Blocklist > Edit 設定

注: 現在、最大限は 500 です。 これは各受信者の各リストのためのアドレスまたはドメインの最大数、です。 ユーザ 1 人あたりの多数のリスト エントリを割り当てる場合、システムパフォーマンスは不利に影響を及ぼされるかもしれません。