目次

はじめに

ESA 上でバウンス検証をテストするにはどうしたらいいですか?

概要

このドキュメントでは、E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）上でバウンス検証（BV）をテストする方法について説明します。

ESA 上でバウンス検証をテストするにはどうしたらいいですか?

AsyncOS はバウンスをようにアドレスからのヌル Mail とのメール定義します（< >）。  BV が設定されたかどうか確認するために、アドレスからの ESA によってヌル Mail が付いているテスト メッセージを送信できます。 バウンス検証は、メッセージを「タグなし」バウンスと見なし、設定に基づいて処理します。

テスト メッセージは、ESA メール ログ内で、または、手動 SMTP カンバセーション中に確認することができます。

- telnet を使用して ESA への接続応答

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- null の送信者アドレスを使用した MAIL FROM コマンド

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.