内容

概要

SenderBaseではどのような種類のブロックリストが使用されますか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、SenderBaseで使用されるブロックリストのタイプについて説明します。

SenderBaseではどのような種類のブロックリストが使用されますか。

SenderBase レピュテーション サービス（SBRS）には、リモート ホストの接続 IP アドレスに基づいて、スパムを送信することが疑われるシステムを拒否したり、制限したりするための正確で柔軟な方法が備わっています。SBRS は、特定の送信元からのメッセージがスパムである可能性に基づき、-10（スパムと特定）～ 0 ~ +10（スパムでないと特定）の範囲のスコアを返します。

IPアドレスのSBRSスコアの重要な要素は、他のDNSベースのブロックリストに存在することです。SBRSは、さまざまな方法で重み付けされた2ダースを超える異なるDNSベースのブロックリストを使用して、SBRSスコアに貢献します。SORBSなどの一部のブロックリストには、システムがデータベースにリストされた理由に応じて、実際に複数のリストが関連付けられています。SBRSスコアには、IPアドレスやメールのボリュームに関する苦情のレベルなど、他のコンポーネントがありますが、SBRSスコアリングアルゴリズムで使用される正確なコンポーネントとブロックリストの重みは時間の経過とともに変化し、独自仕様です。

SenderBaseで使用される主なDNSベースのブロックリスト「ファミリ」には、次のものがあります。

- SpamCop：www.spamcop.net

- SBL (SpamHaus Blocklist):https://www.spamhaus.org/sbl/

- PBL (Spamhaus Policy Block List): https://www.spamhaus.org/pbl/

- SORBS(Spam and Open Relay Blocking System:www.sorbs.net

- OPM（オープン プロキシ モニタ リスト）：www.blitzed.org

- CBL （複合ブロッキングリスト）:cbl.abuseat.org

- Five-Ten ブロックリスト：www.five-ten-sg.com

- MAPS(Trend Micro DNSBL):https://www.ers.trendmicro.com/

関連情報

- SenderBase に関してよく寄せられる質問（FAQ）

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems