目次

はじめに

ESA/SMA がメール キューに保持できるメッセージはいくつですか。

関連情報

概要

この資料はメッセージのメール キューサイズおよび E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）またはセキュリティ管理 アプライアンス（SMA）で保つことができる概数を記述したものです。

ESA/SMA がメール キューに保持できるメッセージはいくつですか。

特定の状況下で、配信のためのメッセージを後で保存することはアプライアンスが必要であるかもしれません。 何メッセージを保つ ESA および SMA の各モデルがおよび対応した メール キューサイズことができるか 15 KB （15,360 バイト）の平均メッセージサイズに基づいて、この表に要約されています:

アプライアンス

モデル

Mail キュー

最大メッセージ

ESA

C170/C190/C195

10GB

690,000

C370/C380/C390/C395

35GB

2,440,000

C670/C680/C690/C695

70GB

4,890,000

X1070

70GB

4,890,000

ESAv

C100V

10GB

690,000

C300V

70GB

4,890,000

C600V

70GB

4,890,000

SMA

M190/195 及び M380

10GB

690,000

M390/395 及び M670/M680

20GB

1,390,000

M690/695 及び M1070

30GB

2,090,000

SMAv

M100V

10GB

690,000

M300V

20GB

1,390,000

M600V

30GB

2,090,000

アプライアンスの正確なメール キューサイズを判別するために、アプライアンスの CLI からコマンド ipcheck を実行して下さい。  メール キューサイズは出力にリストされています。

C600V からの出力例:

myesa.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Nov 21 21:47:34 2019

Model C600V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

MGA Version Version: 13.0.0-314

Build Date 2019-09-21

Install Date 2019-10-14 17:40:45

Burn-in Date Unknown

Serial No. 420DE3B51AB7aabbccdd-9F04aabbccdd

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 500GB VMware Virtual disk 2.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 500GB

Root 4GB 6%

Nextroot 4GB 6%

Var 400MB 5%

Log 400GB 7%

DB 12GB 0%

Swap 8GB

Mail Queue 70GB

RAM Total 16384M

NIC Management 00:50:56:88:11:ee

NIC Data 1 00:50:56:88:88:88

NIC Data 2 00:50:56:88:55:aa

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 310day, Data Loss Prevention

Key 310day, External Threat Feeds

Key 310day, File Analysis

Key 310day, File Reputation

Key 310day, Graymail Safe Unsubscription

Key 310day, Intelligent Multi-Scan

Key 310day, IronPort Anti-Spam

Key 310day, IronPort Email Encryption

Key 310day, IronPort Image Analysis

Key 310day, McAfee

Key 310day, Outbreak Filters

Key 310day, Sophos

Key 31365day, Bounce Verification

Key 31365day, Cloud Administration

Key 31367day, Incoming Mail Handling

注: 平均メッセージサイズおよびメール フローに基づいて環境のために理論的な数を調節する必要があります。

現在のハードウェアモデルについては Ciscoセキュリティ > Cisco E メール セキュリティ 製品サポートページおよび各仕様に関するより詳しい 情報が模倣するのを参照して下さい。

関連情報

- Cisco E メール セキュリティ アプライアンス データシート

- x95 セキュリティ（ESA、WSA および SMA）ソリューションの概要

- シスコ製品およびサービス > Security > Cisco E メール セキュリティ

- Cisco x170 および x80 メール、Web およびコンテンツ セキュリティ管理アクセサリのための終りの販売およびサポート終了（EOL）速報

- Cisco メール、Web およびセキュリティ管理 x90 ハードウェア アプライアンスのための終りの販売およびサポート終了（EOL）速報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems