Cisco Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)は、ログサブスクリプション名に基づいてログサブスクリプションごとにディレクトリを作成します。

ESAログファイル形式

ディレクトリ内のログ・ファイルの実際の名前は、ユーザーが指定したログ・ファイル名、ログ・ファイルの起動時のタイムスタンプ、および1文字のステータス・コードで構成されます。

/LogSubscriptionName/LogFilename.@timestamp.statuscode

LogSubscriptionNamesは、logconfigコマンドで表示できます。

esa.example.com> logconfig

Currently configured logs:

Log Name            Log Type                      Retrieval           Interval

---------------------------------------------------------------------------------

1. TLStest             Injection Debug Logs          Manual Download     None

2. Test                Domain Debug Logs             Manual Download     None

3. amp                 AMP Engine Logs               Manual Download     None

4. amparchive          AMP Archive                   Manual Download     None

5. antispam            Anti-Spam Logs                Manual Download     None

6. antivirus           Anti-Virus Logs               Manual Download     None

7. asarchive           Anti-Spam Archive             Manual Download     None

8. authentication      Authentication Logs           Manual Download     None

9. avarchive           Anti-Virus Archive            Manual Download     None

10. bounces             Bounce Logs                   Manual Download     None

11. cli_logs            CLI Audit Logs                Manual Download     None

12. encryption          Encryption Logs               Manual Download     None

13. error_logs          IronPort Text Mail Logs       Manual Download     None

その他のログファイル拡張子

ステータスコードには、.c （現在の状態を示す）や.s （保存した状態を示す）などのファイル拡張子が表示されます

ログにアクセスするにはどうすればよいですか。

デフォルトでは、ESAに保存されているログを取得する方法は2つあります。FTPまたはSCP。

管理のためにESAへの認証に使用するのと同じログクレデンシャルをログ取得に使用する必要があります。

FTPによるアクセスログ

FTP:コマンドライン

ftp hostname.example.com

cd /LogNameDirectory

get

FTP:  GUIクライアント

FilezillaなどのGUI FTPクライアントを使用して、ESAからローカルマシンに「ドラッグアンドドロップ」できます。

FTPの使用：Web ブラウザ

Mozilla Firefox、Google Chrome、Microsoft Internet ExplorerなどのFTP対応Webブラウザも使用できます。

SCP経由で別のシステムにログをコピーする

SCPの使用：

scp admin@mail3.example.com:/LogNameDirectory/LogFilename

注：CLIでinterfaceconfigコマンドを使用して、ESAで適切なサービス（FTPまたはSCP）が有効になっていることを確認してください。