質問：

添付ファイルは次のいずれかとして予想通り廃棄されていません:

メッセージ フィルター ドロップ添付ファイルによってmimetype 使用します。

Drop_Attachments_By_Mimetype_Action を使用するコンテンツ フィルタ。

回答：

「MIME 型によるドロップ添付ファイル」は MIME ヘッダ データの検査によって操作添付ファイル MIME 型を検索します。  コモン コーズは MIME 型によって検出されないし、廃棄される添付ファイル メッセージにスキャン エラーがあるか、または検出された MIME 型がスキップされるために設定されることです。  特定のメッセージが表示される原因を正確に確認するには、CLI から grep を使用してメール ログを検索します。  MID で検索を行う場合、スキャンの問題はそれぞれ個別の行で報告されます。  次に例を示します。

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning

Problem: Continuation line seen before first header