内容

概要

背景説明

概要

このドキュメントでは、「Total CPU Utilization」と「perCentCPUUtilization.0」の違いについて説明します。

背景説明

Total CPU utilization では、デュアル CPU システム（C650、X1050 など）上の最もビジーな CPU の平均使用率、またはシングル CPU システム（他のすべてのモデル）上の CPU の平均使用率を表示します。

システム全体の使用状況をモニタするには、「Total CPU utilization」統計情報を監視する必要があります。

perCentCPUUtilization では、システムの合計負荷を表示します。