内容

概要

背景説明

クラスタでの ESA のアップグレード

概要

このドキュメントでは、クラスタで実行される Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）をアップグレードする方法について説明します。

背景説明

ESA がクラスタで実行されるときには、まったく同一の AsyncOS バージョンとビルドを使用する必要があります。ESA をアップグレードするには、まずクラスタの接続を解除しなければなりません。すべてのマシンがアップグレードされたら、clusterconfig コマンドを使用してクラスタを再接続します。

注：クラスタの接続が解除されても、メール フローには影響しません。ただし、クラスタの接続解除中に行った変更は、再接続が完了するまでは、他のシステムに反映されません。

クラスタでの ESA のアップグレード

注：CLI または GUI を使用してアップグレードを実行できますが、CLI では reconnect clusterconfig コマンドしか使用できません。このドキュメントでは、CLI を使用してマシンをアップグレードする方法について説明します。

CLI を使用してクラスタで実行される ESA をアップグレードするには、次の手順を実行してください。

1. AsyncOSを新しいバージョンにアップグレードするには、upgradeコマンドをCLIに入力します。クラスタを切断するかどうかを尋ねられたら、Yという文字で応答して続行します。

(Machine host1.example.com)> upgrade

You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish

to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y

2. すべてのアップグレード プロンプト（reboot プロンプトを含む）に従います。

3. クラスタ内のすべてのマシンがアップグレードされ、再起動されたら、CLI を使用してクラスタ内のマシンにログオンし、clusterconfig コマンドを入力します。

4. Yes と応答して再接続します。commit を実行する必要はありません。

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas

or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)

2. host3.example.com (group Main)

3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3