目次

はじめに

背景説明

概要

ISQ 保持時間が Cisco E メール セキュリティ アプライアンスで変更されるとき何が起こるかこの資料に記述されています。

背景説明

スパム検疫は設定可能な保持 時間のためのメッセージを保持します。 保持期間が減る場合、新しい期間より古いすべてのメッセージは purger が動作する時次に削除されます。 これはシステム検疫と異なっています。 システム検疫のメッセージのための保持期間はメッセージが検疫にロードされる時設定されます。 保持期間への変更はシステム検疫に送られる新しいメッセージだけに影響を与えます。