目次

質問

症状

環境

質問

アップグレードの実行時に新しいバージョンの AsyncOS が表示されないのはなぜですか。

症状

アップグレードした場合利用可能 な 新しい バージョン無し。

環境

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）、Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、セキュリティ管理アプライアンス（SMA）、および AsyncOS のすべてのバージョン

まだほとんどの最近のバージョンを実行していないことを確認して下さい。 アプライアンスが動作するバージョンはモニタ/レポート タブ > システムの概要 ページで見られる場合があります。

更新が現われないもっとも一般的な原因はサポート 契約が切れたことです。 更新するために営業担当者に連絡して下さい。 契約が最新である場合、承認されたサポートセンターに連絡して下さい。