目次

はじめに

後AsyncOS アップグレード、「sophos ウイルス対策-このシステムのアンチウィルス データベースは期限切れの」警告メッセージです

Sophos 現在のバージョンを確認して下さい

アップデート Sophos を強制して下さい

概要

Sophos アンチウィルス データベースは期限切れであることを Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）管理者がそのアップグレードの後でアプライアンスから警告メッセージを示すなぜ受け取るかこの資料に記述されています。

ドミニクによって貢献されてスティーブン バイヤーは、Cisco TAC エンジニア甲高い声で話し。

後AsyncOS アップグレード、「sophos ウイルス対策-このシステムのアンチウィルス データベースは期限切れの」警告メッセージです

ESA で、AsyncOS の新しい バージョンにアップグレードした、必須リブートを完了する後、管理者はこれと同じような警告メッセージを受け取るかもしれません:

The Warning message is:

sophos antivirus - The Anti-Virus database on this system is expired. Although the system

will continue to scan for existing viruses, new virus updates will no

longer be available. Please run avupdate to update to the latest engine

immediately. Contact Cisco IronPort Customer Support if you have any

questions.

Current Sophos Anti-Virus Information:

SAV Engine Version 5.33

IDE Serial Unknown

Last Engine Update Tue Mar 7 01:19:08 2017

Last IDE Update Tue Mar 7 01:19:08 2017

Version: 11.0.0-028

Serial Number: 111A80C64EA901221AAA-1A11EB54A111

Timestamp: 13 Mar 2017 14:57:21 -0400

この警告メッセージはアンチウィルス エンジンの関連するデータベースおよびルール パッケージがアプライアンス 始動の時に AsyncOS のアップグレード バージョンのために現在ではないことを示します。 ESA はアンチウィルス エンジン更新があるようにオンラインで来た確認し、最新バージョンにアップデートします後。

Sophos 現在のバージョンを確認して下さい

Sophos のエンジン バージョンを確認するために、現在のアンチウィルス エンジン バージョンを表示するために CLI で antivirusstatus sophos を（または、avstatus sophos）入力して下さい。

myesa.local> avstatus sophos

SAV Engine Version 3.2.07.366.3_5.36

IDE Serial 2017032603

Last Engine Update 26 Mar 2017 13:24 (GMT +00:00)

Last IDE Update 26 Mar 2017 13:24 (GMT +00:00)

status コマンドのエンジン バージョン 出力と先に受け取った警告メッセージからバージョンを比較して下さい。  アプライアンスはおよびアップデートされて手を差し伸べたこと検証した後、安全にこの警告メッセージを無視できます。

強制アップデート Sophos

またアンチウィルス エンジンおよびルールに即時アップデートを要求するためにコマンド avupdate 強制を入力することができます。 強制コマンドを入力した後、進行中のアップデートを表示するために末尾 updater_logs を入力して下さい。 次にこれはアップデータに手を差し伸べ、適切なパッケージを得、必要に応じてダウンロードし、インストールするために数分かかるかもしれません。 これの例は次のとおりです:

(myesa.local)> avupdate force

Sophos Anti-Virus updates:

Requesting forced update of Sophos Anti-Virus.

McAfee Anti-Virus updates:

Requesting update of virus definitions

(Machine 122.local)> tail updater_logs

Press Ctrl-C to stop.

Sun Mar 26 09:20:39 2017 Info: Server manifest specified an update for sophos

Sun Mar 26 09:20:39 2017 Info: sophos was signalled to start a new update

Sun Mar 26 09:20:39 2017 Info: sophos processing files from the server manifest

Sun Mar 26 09:20:39 2017 Info: sophos started downloading files

Sun Mar 26 09:20:39 2017 Info: sophos waiting on download lock

Sun Mar 26 09:20:39 2017 Info: sophos acquired download lock

Sun Mar 26 09:20:39 2017 Info: sophos beginning download of remote file

"http://stage-updates.ironport.com/sophos/4.4/ide/default_esa/1490526336"

Sun Mar 26 09:20:41 2017 Info: sophos released download lock

Sun Mar 26 09:20:41 2017 Info: sophos successfully downloaded file

"sophos/4.4/ide/default_esa/1490526336"

Sun Mar 26 09:20:41 2017 Info: sophos waiting on download lock

Sun Mar 26 09:20:41 2017 Info: sophos acquired download lock

Sun Mar 26 09:20:41 2017 Info: sophos beginning download of remote file

"http://stage-updates.ironport.com/sophos/libsavi/1488816512"

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos released download lock

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos successfully downloaded file

"sophos/libsavi/1488816512"

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos started applying files

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos updating component ide

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos updating component libsavi

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos updated engine,ide links successfully

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos cleaning up base dir /data/third_party/sophos

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos sending version details

{'sophos': {'version': '5.36', 'ide': '2017032603'}} to hermes

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos verifying applied files

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos updating the client manifest

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos update completed

Sun Mar 26 09:24:58 2017 Info: sophos waiting for new updates

探す updater_logs のキーは「アップデート完了され」、「待っている新しい更新」測程線です。 それが表示されればバージョンおよび日付が更新済であることを確認するために、再度命じます avstatus sophos を入力することができます。