目次

はじめに

仮想ゲートウェイ テクノロジー

概要

このドキュメントでは、Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）で仮想ゲートウェイ テクノロジーを使用する方法について説明します。

仮想ゲートウェイ テクノロジー

仮想ゲートウェイ テクノロジーにより、複数の IP インターフェイスを作成して、一意のホスト名とメール配信キューを使用することができます。 ESA が他のサーバと通信する際に、ESA が複数のサーバであるように見えます。つまり、それぞれの IP インターフェイスまたは IP インターフェイス グループが仮想ゲートウェイになります。

仮想ゲートウェイ テクノロジーは、設定された仕様に基づいて各インターフェイスがインターフェイス自体を識別するようにすることを目的としています。  たとえば複数のリスナーが設定されている場合、各リスナーが 1 つの IP インターフェイスに割り当てられます。  サーバはリスナーに接続すると、その IP インターフェイスに関連付けられている適切なホスト名を記述したバナーを提供します。  アプライアンスが複数のドメインをホストしており、各ドメインに専用リスナーと一意のバナーが必要な場合には、これは重要です。

仮想ゲートウェイを使用することで、配信が向上します。  IP インターフェイス グループを作成し、その仮想ゲートウェイをメッセージ配信に使用できます。  ESA は IP アドレスをローテーションし、IP アドレスのグループに配信を分散します。  各仮想ゲートウェイはサーバに接続すると、HELO または EHLO SMTP コマンドで適切なホスト名を示します。  これは接続、メッセージ、または受信者の数が IP ごとに制限されているシステムに大量のメールを送信する場合に便利です。  また、正引き DNS と逆引き DNS が、HELO または EHLO に指定されたホスト名と一致していることを確認するためにも使用できます。