目次

はじめに

どのソフトウェアのバージョンがアプライアンスで動作しているかどのように判別しますか。

Webインターフェイス ログイン ページ

Webインターフェイスのシステム状態ページ

Webインターフェイスで Upgrade ページ

コマンド ライン インターフェース オプション

概要

この資料に AsyncOS のどんなバージョンが E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）、Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、またはセキュリティ管理 アプライアンス（SMA）で動作しているか確認する方法を記述されています。

どのソフトウェアのバージョンがアプライアンスで動作しているか判別する方法

それが Ciscoサポートを取扱っているとき、アプライアンスで動作する AsyncOS のバージョンを頼むことができます。  AsyncOS バージョンは下記に記載されている場所の 1 つから確認することができます:

- Webインターフェイス ログイン ページ。

- Webインターフェイスの「システム状態」ページ。

- Webインターフェイスの「アップグレード」ページ。

-コマンド ライン インターフェース オプション。

Webインターフェイス ログイン ページ

アプライアンスにログイン するとき、ログオン スプラッシュ ページはアプライアンス説明の下でおよび" username " フィールドの上でバージョンを示します。

Webインターフェイスのシステム状態ページ

アプライアンスにログイン した後、バージョン情報は「システム状態」ページで見つけることができます。  アプライアンス特定の方向は下記に示されています。

- ESA

- 「モニタ- > メニューからのシステム状態」選択して下さい。

- 「オペレーティング システム」のための「システム状態」セクションの下で検知 して下さい。

- WSA

- 「レポート- > メニューからのシステム状態」選択して下さい。

- 「バージョン」のための「現在のコンフィギュレーション」セクションの下で検知 して下さい。

- SMA

- メニューから「管理アプライアンス- > 中央 集中型 サービス- > システム状態」選択して下さい。

- 「オペレーティング システム」のための「システム情報」セクションの下で検知 して下さい。

Webインターフェイスで Upgrade ページ

アプライアンスにログイン した後、バージョン情報は「アップグレード」ページで見つけることができます。  アプライアンス特定の方向は下記に示されています。

- ESA

- 「システム 管理- > メニューからのシステム アップグレード」選択して下さい。

- 「AsyncOS 現在のバージョン」のための「アップグレード システム」セクションの下で検知 して下さい。

- WSA

- 「システム 管理- > メニューからのシステム アップグレード」選択して下さい。

- 「AsyncOS 現在のバージョン」のための「アップグレード システム」セクションの下で検知 して下さい。

- SMA

- メニューから「管理アプライアンス- > システム 管理- > システム アップグレード」選択して下さい。

- 「AsyncOS 現在のバージョン」のための「アップグレード システム」セクションの下で検知 して下さい。

コマンド ライン インターフェース オプション

コマンド ライン インターフェースの中では、以下の通り現在の実行バージョンを示す 2 つのオプションがあります

「バージョン」コマンドの使用（下記の黄色で強調表示されている）:

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

「ipcheck」コマンドの使用（下記の黄色で強調表示されている）:

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05