内容

管理者は、標準の SMTP バナー コードと応答に加えて、カスタムの SMTP バナー コードと応答を返すように ESA を設定できます。

SMTP バナー コードは、SMTP クライアントがメール転送中に次のアクションを判別するために使用します。

SMTP バナー コードをカスタマイズすると、SMTP バナー コードを期待していない SMTP クライアントが、メールをメール ゲートウェイ アプライアンスに正しく送信するのを回避できます。

SMTP 応答をカスタマイズすると、理解しやすく読みやすい応答を作成できます。

1. [GUI] > [Mail Flow Policies] > [Default Policy Parameters] を順に選択します。

2. 必要な変更を加えます。

3. 他のメール フロー ポリシーに変更がなかったか確認します。

4. 変更を送信して確定します。

[Mail Flow Policies] > [Default Policy Parameters]

定義

カスタム SMTP バナー コード:

このリスナーとの接続が確立されたときに返される SMTP コード。

カスタム SMTP バナー テキスト（Custom SMTP Banner Text）

このリスナーとの接続が確立されたときに返される SMTP バナー テキスト。

注：  このフィールドではいくつかの変数を使用できます。

可変

定義

$Group

HAT 内の一致した送信者グループの名前で置き換えられます。送信者グループに名前が付けられていない場合は、「None」と表示されます。

$Hostname

アプライアンスによって検証される場合にのみ、リモート ホスト名で置き換えられます。逆DNS IPアドレスのルックアップは成功しましたが、ホスト名が返されず、「None」と表示されます。逆 DNS ルックアップが失敗すると（たとえば、DNS サーバに到達できない、DNS サーバが設定されていないなど）、「Unknown」と表示されます。

$OrgID

SenderBase 組織 ID（整数値）で置き換えられます。

アプライアンスが SenderBase 組織 ID を取得できない場合、または SenderBase レピュテーション サービスが値を返さなかった場合は、「None」と表示されます。

$RemoteIP

リモート クライアントの IP アドレスで置き換えられます。

$HATEntry

リモート クライアントが一致した HAT のエントリで置き換えられます。