目次

どの IPインターフェイスがメッセージ デリバリーのために使用されるか制御する 3 つの機能があります:

- deliveryconfig CLI コマンドはすべての郵便配達のためのプライマリIP インターフェイスを制御します。 デフォルトで、これは「自動に設定されます」、宛先IP サブネットに基づいてメールを提供します。 宛先IP がローカルサブネットである場合、そのサブネットにある IPインターフェイスを使用します。 宛先IP がローカルサブネットではない場合、メッセージはデフォルト ゲートウェイとして同じ サブネットの IPインターフェイスから提供されます。

- altsrchost 表は特定のメッセージの  deliveryconfig 設定を無効にします。 この表では、一致が発生するとき一致するためにソース IP アドレスかエンベロープからのおよび使用するべき IPインターフェイス 規定 して下さい。 この表は altsrchost CLI コマンドを使用して設定されます。

- alt ソース ホスト メッセージ フィルター操作がメッセージ フィルター ルールを使用して基準の選択のための操作としてメッセージ デリバリーのための IPインターフェイスを規定 するのに使用することができます。 これは deliveryconfig および  altsrchost 表を両方無効にします。 もしフィルタを設定することを選択すれば AsyncOS アドバンスド ユーザー ユーザーズ ガイドのメッセージ フィルターとよばれるセクションを読むことは強く推奨されています。

見てわかるように、メッセージ デリバリーに使用する IP アドレスを設定する方法に関する複数のオプションがあります。 使用するべき判別しなければどの方式をならないか決定するため:

- どの IPインターフェイスからメッセージの大半は提供する必要がありますか。

- あらゆる特殊なケースがありますか。

- 各特殊なケースに関しては、IP アドレスをメッセージ デリバリーのために使用されて設定するのに使用する必要があるユニークなトリガーは何ですか。

これらの質問に対する回答を知っていれば、方式のどの方式か組み合せ環境のために最もよいか確認します。 これらの機能のより多くの詳細はコンテンツ セキュリティ ユーザ ガイドで見つけることができます。

メッセージ フィルターに関する詳細については、メール配信パラメータおよび設定バーチャル ゲートウェイ アドレスは、Cisco サポート サイトの AsyncOS ユーザガイドを見ます。