目次

質問：

回答：

質問：

フィルタでの本文や添付ファイル スキャンを制御するにはどうしますか。

回答：

添付ファイルが入力するスキャン添付ファイルがおよびスキップする必要がある時 scanconfig コマンド 制御エンコードの使用するために規定を含む本文および添付ファイル スキャンの動作、スキャンした場合。

scanconfig コマンドはこれらのパラメータを設定 します:

- PDFファイルのようである何でもまたは video/*、audio/*、image/* の MIME 型はスキップされます（コンテンツのためにスキャンされなくて）。

- 50 のレベルまでの入り込まれた（回帰的な）アーカイブ添付ファイルはスキャンされます。 （デフォルトは 5 つのレベル。です）。

- スキャンされるべき接続機構のための最大サイズは 25 MB です; より大きい何でもスキップされます。 （デフォルトは 5 MB であり、 値は 0 からの 26214400）へ整数である必要があります

- スキャンされなかった添付ファイルは検索パターンを一致する仮定されます。 （これはデフォルトの動作です。）

注-仮定を設定 するとき添付ファイルは Y に検索パターンを、引き起こす本当に評価するメッセージ フィルター ルールをスキャンすることができないメッセージ一致させます。 これはメッセージの検疫のような予期せぬ動作という結果にコンテンツが正しくスキャンできなかったので辞書を、終る一致するが可能性があります、検疫されました。

フィルターおよび scanconfig コマンドに関する詳細については、AsyncOS アドバンスド ユーザー ユーザーズ ガイドを参照して下さい:

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス エンドユーザ ガイド