目次

はじめに

概要

この資料は記述したものですエラーメッセージ「DNS キャッシュ Init 失敗」。を

エラー メッセージ「DNS Cache Init Failure?」が表示された場合どうすべきですか。

これは Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）によって報告されるエラーの上のブートです。 それは DNS キャッシュがブート時に初期化しないとき発生します。 それはまた dnsflush が実行された、キャッシュが初期設定をやり直すことができなければ場合発生する場合があります。

この失敗は致命的ではないし、キャッシュは定義された間隔で初期設定をやり直します。 このエラーメッセージが何回かだけ表示される場合、DNS キャッシュはそれに続く間隔の 1 つの間に正常に初期化したにちがいありません。 アプライアンスが絶えず DNS キャッシュを初期化しない場合ホスト名および IP アドレスを解決することができすべての電子メール メッセージは配送不可です。

リブートごとのこのアラートをもっとそして一度見なければ安全にそれを無視できます。