内容

概要

着信メールのメッセージの最大サイズを変更するにはどうしますか。

概要

このドキュメントでは、Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）で着信メールの最大メッセージ サイズを変更するためのプロセスについて説明します。

着信メールのメッセージの最大サイズを変更するにはどうしますか。

ほとんどのメールフローポリシーでは、着信メールのデフォルトの最大メッセージサイズは10 mbです。信頼できるメールフローポリシーは100mbに設定されています。最大メッセージサイズには、メッセージ本文と添付ファイルが含まれます。

注：HATの概要などのメールフローポリシーは、リスナーに固有のものです。複数のリスナーがある場合は、正しいリスナーを選択する必要があります。たとえば、受信メールの最大メッセージサイズを変更する場合は、[メールポリシー(Mail Policies)] > [メールフローポリシー(Mail Flow Policies)]に移動し、[受信リスナー(Inbound listener)]を選択します。

着信と発信の両方のリスナーに対して単一のリスナーが設定されている場合、デフォルトポリシーは発信メールに適用されます。受信電子メールと送信電子メールに対して別々のリスナーを設定している場合、デフォルト設定は両方のリスナーで異なるため、個別に設定する必要があります。

受信メールの最大メッセージサイズを企業ポリシーの20 mbに変更するには、次の手順を実行します。

1. [Mail Policies] > [Mail Flow Policies] に移動します。

2. [Default Policy Parameters] をクリックします。

3. 最大値を見つけます。メッセージサイズ：カスタム値を20Mに変更します。

4. [Submit] をクリックします。

5. Commit Changes をクリックしてください。

注：[メールフローポリシー(Mail Flow Policies)]セクションで、[Accepted]、[Throttled]、[Blocked]、および[Trusted]をクリックし、必要に応じてカスタム値を入力できます。