目次

質問

質問

Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）のエンド ユーザ通知ページをどのようにカスタマイズできますか?

AsyncOS ビルド 5.5.1 以降では、エンド ユーザ通知（EUN）またはブロック ページのカスタマイズが可能です。 管理者は、カスタマイズしたそれぞれの EUN ページを FTP で configuration -> eun の下のディレクトリにアップロードできます。 最初に configuration > eun の下のサブディレクトリにはすべての標準 EUN ページが各言語のディレクトリ（たとえば configuration/eun/{言語}）に入っています。 管理者はカスタマイズした EUN ページを FTP 経由でアップロードし、標準 EUN ページをオーバーライドすることができます。

カスタマイズした EUN ページを初めてセットアップするには：

- カスタマイズしたすべての EUN ページを FTP 経由で各フォルダにアップロードします

- カスタム EUN ページを使用するよう WSA を設定するために、CLI から次のコマンドを使用します： advancedproxyconfig > EUN > [Use Custom EUN pages] を選択します

- CLI コマンド commit を使用して、変更を確定します

EUN ページをアップロードする手順：

たとえば WSA で英語の DNS エラー ページを変更するには、次の手順が必要です：

1. WSA の管理インターフェイスに FTP でアクセスします - ftp admin@<WSA ホスト名または IP>

2. 次のディレクトリを参照します。 configuration > eun > en

3. ERR_DNS_FAIL ページをダウンロードして編集するか、新しい ERR_DNS_FAIL ページを作成します。

4. 編集後の ERR_DNS_FAIL ページを configuration > eun > en フォルダにアップロードします。

アップロードした後、CLI インターフェイスにログインします。 次に、[Use Custom EUN pages] オプションを使用します。 このオプションがすでに有効になっている場合は、[Refresh EUN pages] コマンドを使用して、アップロード済みのカスタマイズした EUN ページを有効にします。

既存の EUN ページを編集する手順：

既存のカスタム EUN ページを編集するには、次の手順を行います。

- 編集後の EUN ページを適切なディレクトリにアップロードします： configuration > eun > en

- EUN ページをリフレッシュするために次の CLI コマンドを使用します。 advancedproxyconfig > EUN > [Refresh EUN pages]

EUN ページのリフレッシュが必要な理由は、プロキシの最初の起動時に最新の EUN ページがメモリにロードされるためです。 プロキシの実行中に変更されたページは、更新後のページを使ってプロキシが再ロードされるまで有効になりません。