目次

はじめに

設定 XML ファイルのイーサネットのMACアドレスは障害回復で問題を引き起こしますか。

概要

この資料は設定のバックアップ ファイルが新しい ESA にロードされるとき設定 XML ファイルのイーサネットのMACアドレスが E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）の障害回復で問題を引き起こす場合がある場合記述します。

設定 XML ファイルのイーサネットのMACアドレスは障害回復で問題を引き起こしますか。

別のアプライアンスに設定をアップロードする場合設定の MAC アドレスに問題がありません。  コンフィギュレーション ファイルを検知 する場合、これに類似したに検知 する セクションを見ます:

<ethernet_settings>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:41:cb:97</macaddr>

</ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:41:cb:96</macaddr>

</ethernet>

</ethernet_settings>

障害復旧の状況では、新しい ESA の MAC アドレスはこのコンフィギュレーション ファイルがから保存されたものと異なる可能性が高いです。 これらの MAC アドレスはドキュメント原因でコンフィギュレーション ファイルにだけあります。 それらはこのファイルが新しい ESA に復元するとき競合か問題を引き起こしません。 これらの MAC アドレスをアップデートする必要がありません。